목차

소개

배경

옵틱스

인터페이스

포트 속도

결함 신호 메커니즘

DWDM Tunable Optic

IPoDWDM - Coherent DSP

자세한 문제 해결

첫 번째 확인 사항

경보

컨트롤러 옵틱 표시

코히어런트DSP

컨트롤러 PHY 표시

NPU

요약

로그 수집

소개

이 문서에서는 인터페이스 중단 또는 인터페이스 플랩 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

이 문서는 Cisco IOS®XR에만 해당되지만 특정 소프트웨어 릴리스에만 국한되지는 않습니다.

이 문서는 NCS 플랫폼에만 적용됩니다.

배경

인터페이스 중단 또는 인터페이스 플랩이 발생할 수 있는 이유는 여러 가지가 있습니다. 이미지 1과 같이 여러 디바이스로 인해 링크가 다운될 수 있습니다. NCS 라우터와 PHY(Physical Layer) 디바이스를 통해 NPU(Network Processor Unit)에 연결된 전면 패널 포트 1개가 있는 NCS 라우터를 보여줍니다(PHY 기반 포트라고 함). 전면 패널 포트가 NPU에 직접 연결되는 플랫폼이 있습니다(PHYless 포트라고 함). 단일 라우터에는 두 가지 변형이 모두 포함될 수 있습니다.

이미지 1

옵틱스

인터페이스

인터페이스는 항상 Cisco IOS XR에서 이 방식으로 설명됩니다.

R/S/I/P : 랙/슬롯/인스턴스/포트/브레이크아웃

R/S/I/P/B: 랙/슬롯/인스턴스/포트/

포트 속도

일부 플랫폼/라인 카드는 일부 포트에서 다중 속도를 지원합니다. 예: 1/10GE, 25/40GE, 40/100GE, 1/10/25GE.

속도는 각 개별 포트 또는 포트 그룹별로 구성할 수 있습니다. NCS의 포트 매핑에 대한 하드웨어 설명서를 참조하십시오. 포트 속도가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 일부 포트는 속도를 자동으로 감지할 수 있고, 다른 포트는 컨피그레이션이 필요합니다.

일부 포트는 그룹당 구성할 수 있습니다(일반적으로 쿼드: 4개 그룹).

예를 들면 다음과 같습니다.

(config)#hw-module quad 0 location 0/0/CPU0 mode ?

WORD  10g or 25g

일부 포트는 개별적으로 구성할 수 있습니다. 이는 일반적으로 100G 포트입니다. 100G가 기본 속도이지만 40G를 구성할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

(config)#controller optics 0/0/1/0

(config-Optics)#speed 40g

결함 신호 메커니즘

인터페이스 문제를 해결할 때 링크 결함 신호 메커니즘이 역할을 할 수 있습니다. 10G 이상에서는 PHY 레이어에 포함된 링크 오류 신호 메커니즘이 있습니다. 따라서 로컬 결함이 탐지되면 원격단에 알립니다.

이미지 2

GigE 인터페이스에는 이러한 온보드 메커니즘이 없습니다. "이더넷 oam"이 대안으로 구성되었는지 확인합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

interface GigabitEthernet0/6/0/2

ethernet oam

uni-directional link-fault detection

action

uni-directional link-fault efd

DWDM Tunable Optic

주파수 튜닝을 지원하는 DWDM optic에서는 이 구성을 사용하여 사용할 수 있는 주파수를 설정합니다(회로 제공자의 DWDM 회로 설정에 따라).

이 명령을 사용합니다:

controller optics 0/6/0/2

dwdm-carrier {100MHz-grid | 50GHz-grid} frequency {frequency}

설정을 확인합니다.

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508#show controllers optics 0/6/0/2 dwdm-carrier-map

DWDM Carrier Band:: OPTICS_C_BAND

MSA ITU channel range supported: 1~96

DWDM Carrier Map table

----------------------------------------------------

ITU Ch      G.694.1     Frequency     Wavelength

Num        Ch Num        (THz)          (nm)

----------------------------------------------------

1       -35           191.35      1566.723

----------------------------------------------------

2       -34           191.40      1566.314

----------------------------------------------------

3       -33           191.45      1565.905

----------------------------------------------------

4       -32           191.50      1565.496

----------------------------------------------------

...

----------------------------------------------------

95        59           196.05      1529.163

----------------------------------------------------

96        60           196.10      1528.773

----------------------------------------------------

DWDM 옵틱에서 모든 DWDM 관련 튜닝은 컨트롤러 dwdm 컨피그레이션에서 수행됩니다.

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)#controller dwdm 0/6/0/2 ?

admin-state       Configure the transport admin state of the controller: in-service, out-of-service or maintenance

g709              Configure G709 parameters

laser             To be deprecated and removed in 7.5.1 release

log               Proactive log

loopback          Configure loopback mode

network           Configure DWDM network information

pm                Configure pm parameters

proactive         Enable Proactive Protection Feature

rx-los-threshold  Configure transponder receive power LOS threshold

transmit-power    Configure transponder transmit power

vtxp-monitor      Enable VTXP monitoring function

wavelength        Configure ITU Channel, Wavelength and Frequency

<cr>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-dwdm)#g709 fec ?

15sdfec                       15%-SD Forward Error Correction

15sdfecde                     15%-SD Forward Error Correction with Diff

ci-bch                        Continuously Interleaved BCH FEC

disable                       Disable FEC

enhanced                      Enhanced FEC mode

high-gain                     To be deprecated and removed in 7.5.1 release

high-gain-hd-fec              7% HD FEC (Staircase FEC)

high-gain-multivendor-hd-fec  7% HD FEC (Staircase FEC) Multivendor Interoperable

high-gain-sd-fec              7% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)

long-haul                     To be deprecated and removed in 7.5.1 release

long-haul-hd-fec              20% HD FEC (Staircase FEC)

long-haul-sd-fec              20% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)

standard                      Standard FEC mode

IPoDWDM - Coherent DSP

코히어런트 DSP는 장거리에서 고속 (100/200/400G)을 지원합니다. DWDM 처리는 Coherent DSP(Digital Signal Processor)에 의해 처리됩니다.

이러한 NCS 모듈의 예: NC55-6X200-DWDM-S 또는 NC55-MPA-2TH-S(CFP2-WDM-D-1HL 포함)

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)# controller coherentDSP 0/6/0/0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-CoDSP)#fec ?

CFEC                 Forward Error Correction C_FEC

EnhancedHG20         Forward Error Correction Enhanced_HG20

EnhancedHG7          Forward Error Correction Enhanced_HG7

EnhancedI4           Forward Error Correction Enhanced_I_4

EnhancedI7           Forward Error Correction Enhanced_I_7

EnhancedSD15         Forward Error Correction Soft-Decision 15

EnhancedSD15DE       Forward Error Correction Soft-Decision 15 with DE

EnhancedSD20         Forward Error Correction Soft-Decision 20

EnhancedSD27         Forward Error Correction Soft-Decision 27

EnhancedSD7          Forward Error Correction Soft-Decision 7

EnhancedStaircaseDE  Forward Error Correction Enhanced Staircase FEC with DE

EnhancedSwizzle      Forward Error Correction Enhanced_Swizzle

OFEC                 Forward Error Correction O_FEC

Standard             Forward Error Correction Standard

none                 No Forward Error Correction

자세한 문제 해결

이 섹션에서는 옵틱 관점에서 기본적인 디버깅/기술에 대해 설명합니다.

첫 번째 확인 사항

인벤토리에 옵틱이 표시되는지 확인합니다. 옵틱이 표시되지 않으면 옵틱이 R/S/I/P에 제대로 삽입되어 있는지 확인하고 문제가 없는 케이블이 사용되고 있습니다.

++++++++++ show inventory details [18:06:56.572 UTC Thu Apr 06 2023] ++++++++++

NAME: "0/RP0", DESCR: "NC55A1 24Q6H SS Route Processor Card"

PID: NCS-55A1-24Q6H-SS , VID: V01, SN: FOC2528002Q

MFG_NAME: Cisco Systems, Inc., SNMP_IDX: 1 , Type: Module

PN: 73-20057-02

NAME: "TenGigE0/0/0/0", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module"

PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N1T

MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2129921 , Type: Module

PN: TSFP10G-1558.17

NAME: "TenGigE0/0/0/1", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module"

PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N3K

MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2134017 , Type: Module

PN: TSFP10G-1557.36

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5501#show controllers te0/0/0/14 internal

Internal data for interface: TenGigE0/0/0/14

Subport Number      : 255

Port Number         : 14 *

Bay Number          : 0 *

Board Type          : 0x60020201 *

Port Type           : 10GE *

Bandwidth(Kbps)     : 10000000 *

Transport mode      : LAN *

BIA MAC addr        : 008a:9617:4838

Oper. MAC addr      : 008a:9617:4838

Egress MAC addr     : 008a:9617:4838

Port Available      : true *

Status polling is   : disabled *

Status events are   : disabled

I/F Handle          : 0x00000158 *

Cfg Link Enabled    : enabled

H/W Tx Enable       : yes

MTU                 : 1514 *

H/W Speed           : 10 Gbps *

H/W Duplex          : Full *

H/W Loopback Type   : None *

FEC                 : Not Configured *

H/W FlowCtrl Type   : Disabled *

H/W AutoNeg Enable  : Off *

H/W Link Defects    : No Fault *

Link Up             : yes *

Link Led Status     : Green ON *

Pluggable Present   : Yes *

Pluggable Type      : SFP+ 10G CU3M

Pluggable PID       : SFP-H10GB-CU3M *

Pluggable Compl.    : Failed - Bad Vendor CRC

트렌시버가 인식되지 않는 경우, 트렌시버 유형이 여기서 지원되는지 확인하십시오. https://tmgmatrix.cisco.com/.

공급업체 CRC가 정확해야 합니다.

신호 강도를 확인합니다.

트랜시버에 DOM(Digital Optical Monitoring) 지원이 필요합니다.

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#show controllers hundredGigE0/0/0/10 phy

QSFP8636 EEPROM port: 10

Xcvr Type: QSFP28

Ext Type: 3.5W, CLEI, TX CDR, RX CDR,

Connector Type: MPO

Ethernet Compliance Codes: 100G BASE-SR4,

BR, nominal: 25500 Mbps

Length SMF: 0KM, OM3: 70M, OM2: 0M, OM1: 0M, Cable: 50M

Deice Tech: 850nm VCSEL,

Vendor Name: CISCO-FINISAR

Vendor OUI: 00.90.65

Vendor Part Number: FTLC9555REPM-C1   (rev.: A )

Wavelength: 850.000 nm

Wavelength Tolerance: 10.000 nm

Vendor Serial Number: FIW2638016W

Date Code (yy/mm/dd): 22/09/13  lot code:

Diagnostic Monitoring Type: RX Avg, TX,

Enhanced Options: Init Complete Flag Impl,

Extended Module Codes:

Options:

L-Tx/Rx LOS:

L-Tx Fault:

L-Tx/Rx LOL:

Module DDM: Volt, Temp, TX Power, TX Bias, RX Power,

MSA Data (Lower Memory)

0x0000: 11 07 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0010: 00 00 00 00 00 00 1d 75 : 00 00 81 2f 00 00 00 00

0x0020: 00 00 20 b6 2e 9a 2d ba : 27 44 0d ed 0e 0c 0e 0c

0x0030: 0e 0c 28 46 2a dc 29 1f : 2a 72 00 00 00 00 00 00

0x0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 01 00 00

0x0060: 00 00 ff 00 00 00 00 00 : 00 01 1f 00 00 00 00 00

0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

MSA Data (Upper Memory Page 00)

0x0080: 11 dc 0c 80 00 00 00 00 : 00 00 00 05 ff 00 00 23

0x0090: 00 00 32 00 43 49 53 43 : 4f 2d 46 49 4e 49 53 41

0x00a0: 52 20 20 20 00 00 90 65 : 46 54 4c 43 39 35 35 35

0x00b0: 52 45 50 4d 2d 43 31 20 : 41 20 42 68 07 d0 46 ef

0x00c0: 02 07 ff f6 46 49 57 32 : 36 33 38 30 31 36 57 20

0x00d0: 20 20 20 20 32 32 30 39 : 31 33 20 20 0c 10 68 3a

0x00e0: 00 00 02 3c c0 ff c6 b6 : 3b 05 e6 30 86 bb 80 05

0x00f0: df 65 71 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 79 eb c1 06

CLEI Code: CMUIATKCAA

Part Number: FTLC9555REPM-C1 (ver.: V03)

Product Id: QSFP-100G-SR4-S

MSA Data (Upper Memory Page 02)

0x0180: 43 4d 55 49 41 54 4b 43 : 41 41 31 30 2d 33 31 34

0x0190: 32 2d 30 33 56 30 33 20 : 01 00 00 31 20 20 20 20

0x01a0: 20 66 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 aa aa

0x01c0: 51 53 46 50 2d 31 30 30 : 47 2d 53 52 34 2d 53 20

0x01d0: 20 20 20 20 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 65

0x01e0: 31 33 33 39 39 37 31 36 : 31 d8 00 00 00 00 00 00

0x01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

Module

Thresholds:                   Alarm High          Warning High          Warning Low          Alarm Low

Temperature:            +75.000 C             +70.000 C              +0.000 C              -5.000 C

Voltage:           3.630 Volt            3.465 Volt            3.135 Volt            2.970 Volt

Temperature: +29.457 C

Voltage: 3.315 Volt

Lanes

Thresholds:                   Alarm High          Warning High          Warning Low          Alarm Low

Bias:         15.000 mAmps          14.000 mAmps           3.000 mAmps           2.000 mAmps

Transmit Power:  3.46740 mW (5.40004 dBm)   1.73780 mW (2.40000 dBm)   0.14450 mW (-8.40132 dBm)   0.05750 mW (-12.40332 dBm)

Receive Power:  3.46740 mW (5.40004 dBm)   1.73780 mW (2.40000 dBm)   0.09330 mW (-10.30118 dBm)   0.03720 mW (-14.29457 dBm)

TxRxIOMagId:

RxOpAmpSupprt:

Lane            Temp            Bias                   Tx Power                   Rx Power

0             N/A     7.130 mAmps   1.03100 mW (0.13259 dBm)   1.18990 mW (0.75510 dBm)

1             N/A     7.192 mAmps   1.09760 mW (0.40444 dBm)   1.19300 mW (0.76640 dBm)

2             N/A     7.192 mAmps   1.05440 mW (0.23005 dBm)   1.17110 mW (0.68594 dBm)

3             N/A     7.192 mAmps   1.08020 mW (0.33504 dBm)   1.00480 mW (0.02080 dBm)

MSA Data (Upper Memory Page 03)

0x0200: 4b 00 fb 00 46 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0210: 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0220: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0230: 87 72 01 74 43 e2 03 a5 : 1d 4c 03 e8 1b 58 05 dc

0x0240: 87 72 02 3f 43 e2 05 a5 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0250: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0260: a6 0f 00 00 00 00 00 00 : 00 00 66 66 00 00 33 33

0x0270: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

모든 문제를 확인하려면 이 명령을 사용합니다.

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#show controllers optics 0/0/0/10 summary

Port                Controller State        Admin State            LED State         Lane   Laser Bias   TX Power     RX Power     Wavelength     Optics Type       Description

(dBm)        (dBm)        (nm)

------------------  ----------------------  ---------------------  ----------------  -----  ------------ -----------  ----------   -----------    --------------    -----------

Optics 0/0/0/10     Up                      In Service             Green             0      7.1mA        0.12         0.75         850.00         QSFP28-100G-SR4

1      7.2mA        0.41         0.75

2      7.2mA        0.22         0.69

3      7.2mA        0.31         0.02

경보

항목 항목에 대한 경보를 확인합니다.

RP/0/RP0/CPU0:NCS#show alarms brief

--------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms for 0/0

--------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

--------------------------------------------------------------------------------

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-1 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-2 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOS LANE-3 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-1 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-2 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX LOL LANE-3 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-0 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-1 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-2 LOW ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-3 LOW ALARM

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-0 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-1 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-2 LOW WARNING

0/0/CPU0        Minor        Software         04/26/2023 15:50:19 CEST    Optics0/0/0/35 - hw_optics:  RX POWER LANE-3 LOW WARNING

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:17 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  OPTICS Module is not supported on this port

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:17 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics: Port speed not supported on the optics

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:23 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  RX LOS LANE-0 ALARM

0/0/CPU0        Major        Software         05/02/2023 11:18:23 CEST    Optics0/0/0/26 - hw_optics:  RX LOS LANE-1 ALARM

…

컨트롤러 옵틱 표시

"show controller optics <r/s/i/p>" 명령을 사용하여 SFP/QSFP가 감지되는지 확인합니다.

다음을 확인합니다.

- 삽입된 옵틱이 제대로 표시되는지 확인합니다(PID 및 VID 확인).

- 레이저가 활성화되어 있는지 확인합니다.

- 전원 레벨이 양호한지 확인합니다.

- 경보/결함이 발생했는지 확인합니다.

옵틱이 탐지되어 작동 중인 경우 샘플 출력입니다.

"Controller State(컨트롤러 상태)"가 Up 또는 Down인지 확인합니다.

레이저 상태가 On(켜기) 또는 Off(끄기)인지 확인합니다. 인터페이스가 종료될 때 Off 상태가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 다음을 수집합니다.

- show tech-support optics

- show tech-support ofa

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/12

Controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

LED 상태를 확인합니다. 인터페이스가 종료될 때 Off 상태가 표시됩니다. 인터페이스가 종료되지 않은 경우 상태는 Down-Yellow 또는 Up-Green이 될 수 있습니다.

포트 분리가 있는 경우: 하나의 하위 포트라도 가동 중이면 모든 하위 포트가 녹색으로 표시됩니다. 하나 이상의 하위 포트가 admin up(no shut)이면 모든 하위 포트는 노란색으로 표시됩니다. 모든 하위 포트가 admin down(shut)이면 Led 상태는 Off입니다.

FEC 상태를 확인합니다. 일부 플랫폼 유형에서 FEC가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 그러면 FEC 부분이 표시되지 않습니다.PHY에서 FEC가 활성화된 경우 NPU가 아닌 PHY FEC 상태를 표시해야 합니다. FEC 상태가 올바르지 않으면 "show controller <speed> <r/s/i/p>"에서 FEC 상태를 확인합니다.

FEC: Cisco Optics에서 FEC 및 그 구현의 이해에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 읽어보십시오.

각 Cisco optic의 FEC 유형에 대한 자세한 내용은 다음 표를 다운로드하십시오. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2022/4/Collateral/fec-summary-table.pdf

"Detected Alarms(탐지된 경보)" 옆에 경보가 발생하는지 확인합니다. 링크 문제의 경우, RX-LOS/RX-LOL/TX-LOS/TX-LOL 경보가 여기에 표시되는지 또는 링크가 플랩될 때 인터페이스 및 타임스탬프에 대한 "show alarms brief/history"에 표시되는지 확인합니다. RX 경보의 경우 피어에 TX 경보가 있는지 확인합니다. 피어에 TX 경보가 있는 경우 다음 단계로 이동합니다. 피어 TX 경보가 없는 경우 케이블 및 또는 플러그형 항목을 다시 연결하십시오. 필요하면 다른 것으로 교체해 보십시오.

TX Power(TX 전력)를 확인합니다. 포트가 Up 상태이지만 Tx 전력이 -40인 경우 다음 단계로 이동합니다. RX 전원을 확인합니다. 포트가 Up 상태이지만 -40dBm Rx 전원을 사용하는 경우 피어에 TX 경보가 있는지 확인합니다. 피어에 TX 경보가 없는 경우 케이블 및 또는 플러그형 항목을 다시 연결하십시오. 필요하면 다른 것으로 교체해 보십시오.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/13

Controller State: Down

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

Optics not present

Optics Type: Unavailable

DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Wavelength= Unavailable

TX Power = Unavailable

RX Power = Unavailable

LED State: Off

FEC State: FEC ENABLED

Optics Status

Optics Type: SFP28 25G SR-S

Wavelength = 850.00 nm

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms: None

LOS/LOL/Fault Status:

Laser Bias Current = 0.0 mA Actual

TX Power = -40.00 dBm

RX Power = -0.93

Performance Monitoring: Disable

THRESHOLD VALUES

----------------

Parameter                           High Alarm  Low Alarm  High Warning  Low Warning

------------------------            ----------  ---------  ------------  -----------

Rx Power Threshold(dBm)                 5.4       -14.2              2.3       -10.3

Tx Power Threshold(dBm)                 5.4       -12.4              2.3        -8.4

LBC Threshold(mA)                     10.00        2.00             8.00         3.00

Temp. Threshold(celsius)              75.00       -5.00            70.00         0.00

Voltage Threshold(volt)                3.63        2.97             3.46         3.13

Polarization parameters not supported by optics

Temperature = 28.00 Celsius               Voltage = 3.28 V

Transceiver Vendor Details

Form Factor              : SFP28

Optics type              : SFP28 25G SR-S

Name                      : CISCO-AVAGO

OUI Number               : 00.17.6a

Part Number              : SFBR-725SMZ-CS1

Rev Number               : 01

Serial Number            : AVD2227E1FU

PID                       : SFP-25G-SR-S

VID                       : V01

Date Code(yy/mm/dd) : 18/07/07

옵틱이 탐지되지 않거나 작동하지 않는 경우 샘플 출력입니다.

RP/0/RP0/CPU0:ios# RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers optics 0/0/0/13

UTC Controller State: Down

Transport Admin State: In Service

Laser State: Off

Optics not present

Optics Type: Unavailable

DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Wavelength= Unavailable

TX Power = Unavailable          RX Power = Unavailable

코히어런트DSP

QDD-400G-ZR-S / QDD-400G-ZRP-S에 대한 링크가 "show controller optics"에서 경보 및 데이터를 확인하는 것과 함께 다운된 경우 "show controller coherentDSP <R/S/I/P>"에서 경보를 확인하십시오.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers coherentDSP 0/0/1/0

Port : CoherentDSP 0/0/1/0

Controller State : Up

Inherited Secondary State : Normal

Configured Secondary State : Normal

Derived State : In Service

Loopback mode : None

BER Thresholds : SF = 1.0E-5 SD = 1.0E-7

Performance Monitoring : Enable

Bandwidth : 400.0Gb/s

Alarm Information:LOS = 0 LOF = 0 LOM = 0

OOF = 0 OOM = 0 AIS = 0IAE = 0 B

IAE = 0 SF_BER = 0

SD_BER = 0 BDI = 0 TIM = 0

FECMISMATCH = 0 FEC-UNC = 0 FLEXO_GIDM = 0

FLEXO-MM = 0 FLEXO-LOM = 0 FLEXO-RDI = 0

FLEXO-LOF = 0

Detected Alarms : None

LOS/LOF/BER가 보이면 파이버 연결, 원격단 TX 값, 로컬 및 피어단 ZR/ZRP의 작동 모드를 확인합니다.

ZR/ZRP는 여러 작동 모드를 지원합니다. 이 링크 컨피그레이션 가이드를 확인하십시오.

컨피그레이션 모드, FEC, DAC 및 변조는 인터페이스 컨피그레이션 및 피어 컨피그레이션과 일치해야 합니다.

다음 명령을 사용하십시오. show optics-driver debug optics port <fp_port> instance <bayinst> location <LC>.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show optics-driver debug optics port 0 instance 0 location 0/0/CPU0

flexcoh_hdlr : [0x0]

R_S_I_P : [0.0.1.0]

module_type : [400G-ZRPLUS:Cisco-Qualified-Module]

Traffic-Setup : [Requested/Programmed]

client_rate : [100_GAUI_2_KP4_FEC/100_GAUI_2_KP4_FEC]                      <- needs to match the configured interface speed

trunk_rate : [400G Muxponder/400G Muxponder] line_fec_mode : [oFEC/oFEC]   <- needs to match the peer end for link up

dac_rate : [1x1.25 => pulse_shaping On/1x1.25 => pulse_shaping On]         <- needs to match the peer end for link up

modulation : [16QAM/16QAM]                                                 <- needs to match the peer end for link up

framing_format : [400G_ZR/400G_ZR]

framing_mode : [Enhanced/Enhanced]

hw_cfg_in_progress : [False]

hw transactions : [3]

polling enabled : [True]

pm_notify enabled : [True]

alarms_notify enabled : [True]

sdk laser oper state : [Enabled]

sdk hw laser oper state : [Enabled]

hw laser oper state : [Enabled]

sdk channel-frequency : [1931000]

hw channel-frequency : [1931000]

sdk tx-power : [-100 0.1dBm]

hw tx-power : [-113 0.1dBm]

hw tx-power-range : [-2289, -65135 0.01dBm]

sdk cd-min : [-13000]hw cd-min : [-13000]

sdk cd-max : [13000]hw cd-max : [13000]

sdk baud-rate : [60.138546]

hw baud-rate : [60.138546]

sdk hw thresholds : [Valid]

config-thresh-flags : [0x0]

trf-cfg-lsr-pm-flags : [0x0]

polling_mask : [0xf]

is_fw_dl_in_progress : [False]

is_fw_commit_in_progress: [False]

sdk dsp-internal-loopback: [Disabled]

hw dsp-internal-loopback: [Disabled]

sdk dsp-line-loopback : [Disabled]

hw dsp-line-loopback : [Disabled]

Flexcoh SDK API execution status

--------------------------------------------------------------------------------------------------

traffic | tx-power | cd-min | cd-max | frequency | laser-set | pm-set | alarm-set | poll_set |

==================================================================================================

Success | Success  | Success| Success| Success   | Success   | Success| Success   | Success  |      <- No failure to be seen in any of the status

--------------------------------------------------------------------------------------------------

컨트롤러 PHY 표시

올바른 인터페이스를 위해 이 정보를 수집합니다. 이 명령은 EEPROM 정보를 덤프합니다.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/1/0 phy

SFP EEPROM port: 32

Xcvr Type: SFP

Xcvr Code: SFP+ 10G SR

Encoding: 64B66B

Bit Rate: 10300 Mbps

Link Reach 50u fiber: 80 meter

Link Reach 62.5u fiber: 20 meter

Vendor Name: CISCO-SUMITOMO

Vendor OUI: 00.00.5f

Vendor Part Number: SPP5100SR-C5 (rev.: A )

Laser wavelength: 850 nm (fraction: 0.00 nm)

Optional SFP Signal: Tx_Disable, Tx_Fault, LOS

Vendor Serial Number: SPC17050AZ0

Date Code (yy/mm/dd): 13/01/31 lot code: MA

Diagnostic Monitoring: DOM, Int. Cal.,

Enhanced Options: SW RX LOS Mon., SW TX Fault Mon, SW TX Disable, Alarm/Warning Flags

MSA Data

0x0000: 03 04 07 10 00 00 00 00 : 00 00 00 06 67 00 00 00

0x0010: 08 02 00 1e 43 49 53 43 : 4f 2d 53 55 4d 49 54 4f

0x0020: 4d 4f 20 20 00 00 00 5f : 53 50 50 35 31 30 30 53

0x0030: 52 2d 43 35 20 20 20 20 : 41 20 20 20 03 52 00 e6

0x0040: 00 1a 00 00 53 50 43 31 : 37 30 35 30 41 5a 30 20

0x0050: 20 20 20 20 31 33 30 31 : 33 31 4d 41 68 f0 03 7a

0x0060: 00 00 0b ea 11 8a 3a 43 : 9d 9c 2b 0d 84 89 fd c5

0x0070: a4 0e 5b 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 8b 64 8d fc

Thresholds: Alarm High Warning High Warning Low Alarm Low

Temperature: +75.000 C +70.000 C +0.000 C -5.000 C

Voltage: 3.630 Volt 3.465 Volt 3.135 Volt 2.970 Volt

Bias: 10.500 mAmps 9.000 mAmps 2.500 mAmps 2.000 mAmps

Transmit Power: 1.47910 mW (1.69998 dBm) 0.74130 mW (-1.30006 dBm) 0.18620 mW (-7.30020 dBm) 0.07410 mW (-11.30182 dBm)

Receive Power: 1.58490 mW (2.00002 dBm) 0.79430 mW (-1.00015 dBm) 0.10230 mW (-9.90124 dBm) 0.04070 mW (-13.90406 dBm)

Temperature: 24.012

Voltage: 3.304 Volt

Tx Bias: 0.000 mAmps

Tx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm)

Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm)

Oper. Status/Control: Tx Disabled, Rx Rate Select, LOS,

EEPROM Memory (A2 lower)

0x0100: 4b 00 fb 00 46 00 00 00 : 8d cc 74 04 87 5a 7a 75

0x0110: 14 82 03 e8 11 94 04 e2 : 39 c7 02 e5 1c f5 07 46

0x0120: 3d e9 01 97 1f 07 03 ff : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0140: 00 00 00 00 3f 80 00 00 : 00 00 00 00 01 00 00 00

0x0150: 01 00 00 00 01 00 00 00 : 01 00 00 00 00 00 00 27

0x0160: 18 03 81 13 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 b2 00

0x0170: 00 40 00 00 00 40 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

CLEI Code: COUIA8NCAA

Part Number: 10-2415-03 (ver.: V03 )

Temp/Alarm/Power Flags: COM, commercial 0C to 70C

Minimum Temperature: 0

Maximum Temperature: 70

Calibration Constants: LBC Scale, Temperature, Laser bias current, Output power,

Product Id: SFP-10G-SR

EEPROM Memory (A2 upper)

0x0180: 43 4f 55 49 41 38 4e 43 : 41 41 31 30 2d 32 34 31

0x0190: 35 2d 30 33 56 30 33 20 : 01 00 46 00 00 00 00 c6

0x01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 85 99 8f 00 a8 3b

0x01b0: d4 4b 00 00 1e 00 0a ff : 16 93 0f 8e 00 00 aa aa

0x01c0: 53 46 50 2d 31 30 47 2d : 53 52 20 20 20 20 20 20

0x01d0: 20 20 20 20 32 33 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 35

0x01e0: 14 1b 20 20 20 26 20 26 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x01f0: 00 00 00 00 00 fb 00 00 : ff ff ff ff 00 00 00 aa

MSA Data LOWER PAGE (QSA)

0x0000: 0d 00 02 01 00 00 01 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0010: 00 00 00 00 00 01 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0050: 00 00 44 32 50 30 0f 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0060: 00 00 00 00 01 01 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

MSA Data UPPER PAGE (QSA)

0x0080: 0d 9b 80 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00

0x0090: 00 00 00 00 43 49 53 43 : 4f 2d 44 4e 49 20 20 20

0x00a0: 20 20 20 20 00 30 30 30 : 43 41 5a 41 44 45 52 4f

0x00b0: 2d 30 32 20 20 20 20 20 : 30 33 00 00 00 00 46 32

0x00c0: 00 00 00 00 44 54 59 32 : 32 32 31 30 36 47 38 20

0x00d0: 20 20 20 20 32 30 31 38 : 30 35 33 30 00 00 f2 c2

0x00e0: f2 00 07 d0 45 c2 18 57 : 2b 29 67 3f 51 03 49 be

0x00f0: 37 c4 da 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 81 96 b0 b1

NPU

이 섹션에서는 인터페이스가 NPU에 직접 연결되는 경우에 대해 설명합니다. 따라서 PHY는 없습니다. 이러한 포트는 PHYless 포트입니다.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers twentyFiveGigE 0/0/0/12 (partial output)

Operational data for interface TwentyFiveGigE0/0/0/12:

State:    Administrative state: disabled                ==> Check if admin state display is correct

Operational state: Down (Reason: Link is shutdown)  ==> Check if link state display is correct. If interface is down with Remote fault/Link Loss (local fault), verify the peer.

MAC address information:

Operational address: fc58.9a01.8e10

Burnt-in address: fc58.9a01.8e10

Autonegotiation disabled.

Priority flow control information for interface TwentyFiveGigE0/0/0/12:

Forward error correction: Standard (Reed-Solomon)  ==> Check if FEC status is correct.

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/0/14

Operational data for interface TenGigE0/0/0/14:

State:    Administrative state: enabled

Operational state: Down (Reason: Link loss or low light, no loopback) ==> This router has a Local Fault/Down.

LED state: Yellow On

RP/0/RP0/CPU0:ios#show controllers tenGigE 0/0/0/15

Operational data for interface TenGigE0/0/0/15:

State:

Administrative state: enabled

Operational state: Down (Reason: Remote Fault)   ==> The peer has a Fault

LED state: Yellow On

요약

- 인터페이스의 관리 상태가 다운되었는지 확인합니다. 대답이 "예"인 경우 인터페이스에서 "no shut" 명령을 사용하여 관리 시작 상태로 전환합니다.

- 라우터와 피어 디바이스 모두에서 FEC 상태를 확인합니다. 일치하지 않는 부분이 있으면 수정하십시오.

- 라우터 및 피어 디바이스 모두에서 자동 협상 상태를 확인합니다. 일치하지 않는 부분이 있으면 수정하십시오.

- FEC 및 자동 협상이 올바르게 구성된 경우 "show controller optics" 출력에서 라우터와 피어 모두에서 경보 상태를 확인합니다.

RX-LOS, RX-LOL : 신호의 수신 방향에 문제가 있습니다.

TX-LOS, TX-LOL: SFP/QSFP에서 NPU 또는 PHY에서 수신한 신호에 문제가 있습니다.

RX-LOL/RX-LOS에 링크 다운/플랩이 있는 경우:

- 피어에 TX-LOS/TX-LOL이 있는지 확인합니다.

- TX 경보가 없는 경우 케이블/플러그형(SFP/QSFP)을 변경해 보십시오.

TX-LOL/TX-LOS가 있는 링크 다운/플랩:

원격 피어와 원격 피어에 대한 파이버를 제외하기 위해 외부 루프백을 적용할 수 있습니다. 파이버 케이블을 로컬로 사용하여 송신(Tx) 신호를 수신(Rx) 포트로 물리적으로 루프합니다. 필요에 따라 감쇠기를 사용하여 다음을 수행합니다.

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config)#int Hu0/3/0/31

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback ?

external Enable external loopback (requires loopback connector)

internal Enable internal loopback

line Enable line loopback

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback external ?

<cr>

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#loopback external

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#commit

파이버/옵틱을 우회하여 옵틱을 확인하기 위해 라우터와 피어 모두에 루프백 내부 컨피그레이션을 적용할 수 있습니다. 즉, 인터페이스가 여전히 작동하지 않으면 광학 부품에 문제가 없음을 나타냅니다.

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config)#int hundredGigE 0/0/0/10

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#loopback internal ?

<cr>

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#loopback internal

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#commit

로그 수집

라우터와 피어의 이러한 명령은 문제의 원인을 제공할 수 있습니다.

- show ip interface brief

- 알람 요약 표시

- 문제가 있는 인터페이스의 컨트롤러 옵틱 <r/s/i/p> 표시

- show tech-support optics

알람, LED 상태, 레이저 상태 및 기타 광학 정보가 표시됩니다

- 문제가 있는 인터페이스의 <tengige/hundredgige/other> <r/s/i/p> 컨트롤러 내부 표시

FEC, AN, Up/Down, Local fault/Remote fault 등을 표시합니다.

- show controllers npu voq-usage interface all instance all location all

전면 패널 포트를 pp 포트, npu 및 코어 매핑에 제공합니다.

인터페이스 문제에 대한 전체 로그 수집:

- show version

- show running-config

- show install active(활성 설치 표시)

- show platform

- show tech-support ethernet platform location 0/x/CPU0

- show tech-support ethernet interfaces

- show tech-support ethernet controllers location 0/x/CPU0

- show tech-support dpa location 0/x/CPU0

- show tech-support of a location 0/x/CPU0

- show tech-support optics location 0/x/CPU0

- show tech-support coherent location 0/x/CPU0

- show tech-support pfi location all

- show tech-support qos platform location 0/x/CPU0

- show tech-support fabric

- show controllers npu voq-usage interface all instance 0 location all

- 광학 추적 모두 표시

- show ethernet infra trace location 0/x/cpu0

- show ethernet v-ether trace location 0/x/CPU0

- show vether-ea trace all location 0/x/CPU0

- show portmapper trace all location 0/0/CPU0