목차

소개

컨피그레이션 XML 파일의 이더넷 MAC 주소가 재해 복구에 문제를 일으키나요?

소개

이 문서에서는 컨피그레이션 XML 파일의 이더넷 MAC 주소가 컨피그레이션 백업 파일이 새 ESA에 로드될 때 ESA(Email Security Appliance)에서 재해 복구에 문제를 일으킬 수 있는지 여부를 설명합니다.

컨피그레이션 XML 파일의 이더넷 MAC 주소가 재해 복구에 문제를 일으키나요?

컨피그레이션을 다른 어플라이언스에 업로드하는 경우 컨피그레이션의 MAC 주소에 문제가 없습니다.  컨피그레이션 파일을 보면 다음과 비슷한 섹션이 표시됩니다.

<ethernet_settings>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:97</macaddr>

</ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:96</macaddr>

</ethernet>

</ethernet_settings>

재해 복구 상황에서 새 ESA의 MAC 주소는 이 컨피그레이션 파일이 저장된 주소와 다를 수 있습니다.이러한 MAC 주소는 문서화된 이유로 구성 파일에만 있습니다.이 파일이 새 ESA로 복원될 때 충돌이나 문제를 일으키지 않습니다.이러한 MAC 주소를 업데이트할 필요가 없습니다.