Cisco ESA(Email Security Appliance)는 SMTP 게이트웨이 어플라이언스입니다. 기본적으로 포트 25에서 수신 대기합니다.

어플라이언스는 25가 아닌 다른 포트에서 smtp 트래픽을 수신하도록 구성할 수 있습니다. (GUI>Network>Listeners>Edit Listener>Port 설정)

어플라이언스가 비표준 포트에서 메일을 수신 대기하는 경우 25 대신 선택적 포트를 지정하는 텔넷 테스트를 수행할 수 있습니다. 메일 호스트 아래의 예에서는 포트 80에서 수신 대기합니다.

텔넷을 사용하여 원격 호스트에 연결할 때 25 이외의 포트를 사용하려면 CLI의 호스트 이름 다음에 오는 포트 번호를 지정하면 됩니다.

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

또는 AsyncOS CLI에서 텔넷만 입력하면 호스트와 포트를 입력하라는 메시지가 표시된 다음 프롬프트를 따릅니다.