목차

소개

애플리케이션 결함 'shared/VTLStatus.py'은 무엇을 의미합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 'shared/VTLStatus.py' 애플리케이션 결함을 설명합니다.

애플리케이션 결함 'shared/VTLStatus.py'은 무엇을 의미합니까?

Cisco ESA(Email Security Appliance)에는 이 문제와 관련된 알림 텍스트의 두 가지 주요 변형이 있습니다.

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

이 애플리케이션 결함은 Virus Outbreak Filter 상태의 그래픽 표현에만 영향을 주는 일시적인 문제입니다.어플라이언스에서 자주 실행되는 프로세스와 함께 알림이 발생합니다.따라서 ESA의 성능에 영향을 미치지 않으면서 몇 가지 알림을 받을 수 있으므로 무시해도 됩니다.

Cisco의 권장 사항은 ESA에서 지원되는 최신 버전의 AsyncOS를 실행하는 것입니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems