목차

소개

사용된 SSL 암호

관련 정보

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance)와 관련하여 Cisco CRES(Registered Envelope Service)에서 사용 중인 SSL 암호를 설명합니다.

사용된 SSL 암호

Cipher Suites(SSL 3+ 제품군 - 서버 기본 주문)더 이상 사용되지 않으며 SSL 2 제품군이 마지막에 있음):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256(0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA(0x5) WEAK 128

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384(0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256(0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA(0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELOPE_256_CBC_SHA(0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256(0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA(0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELOPE_128_CBC_SHA(0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA(0xa) 112

모든 정보는 SSL Labs: SSL Report 에서 언제든지 얻을 수 있습니다. res.cisco.com(184.94.241.74)

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems