목차

소개

허용 목록/차단 목록 제한 및 제한 구성

소개

이 문서에서는 SLBL(Safelist/Blocklist) 제한 및 Cisco ESA(Email Security Appliance) 및 SMA(Security Management Appliance)에 대한 제한의 구성에 대해 설명합니다.

허용 목록/차단 목록 제한 및 제한 구성

SLBL의 크기 제한은 ESA 또는 SMA의 웹 인터페이스를 통해 조정할 수 있습니다.

ESA에서:Monitor(모니터링) > Quarantines(격리) > End-User Safelist/Blocklist (Spam Quarantine) > Edit Settings(설정 수정)

SMA: Management Appliance > Centralized Services > Spam Quarantine > End-User Safelist/Blocklist > Edit Settings에서

참고: 현재 최대 한도는 500입니다. 각 수신자에 대한 각 목록의 최대 주소 또는 도메인 수입니다.사용자당 많은 목록 항목을 허용할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.