목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

구성

네트워크 다이어그램

구성

센서 구성

디렉터에 센서 추가

Cisco IOS 라우터에 대한 TCP 재설정 구성

공격 및 TCP 재설정 실행

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 전송된 문자열이 "testattack"인 경우 시도된 텔넷의 TCP 재설정을 관리되는 라우터가 포함된 주소 범위로 전송하도록 Intrusion Detection System(IDS, 이전의 NetRanger) Director 및 Sensor를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 구성을 고려할 때 다음 사항을 기억하십시오.

- 이 컨피그레이션을 수행하기 전에 센서를 설치하고 센서가 제대로 작동하는지 확인합니다.

- 스니핑 인터페이스가 관리되는 라우터의 외부 인터페이스로 확장되는지 확인합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco IDS Director 2.2.3

- Cisco IDS 센서 3.0.5

- Cisco IOS® Router 소프트웨어 릴리스 12.2.6

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 이 다이어그램에 표시된 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 이러한 구성을 사용합니다.

- 라우터 표시등

- 라우터 하우스

라우터 표시등

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

라우터 하우스

Current configuration : 2187 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.64.10.45 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.33

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

house#

센서 구성

센서를 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 사용자 이름 루트 및 비밀번호 공격을 사용하여 10.64.10.49(IDS 센서)에 텔넷을 지정합니다.

2. sysconfig-sensor를 입력합니다.

3. 프롬프트가 표시되면 다음 예와 같이 컨피그레이션 정보를 입력합니다.

1 - IP Address:  10.64.10.49

2 - IP Netmask:  255.255.255.224

3 - IP Host Name:  sensor-2

4 - Default Route:  10.64.10.33

5 - Network Access Control

64.

10.

6 - Communications Infrastructure

Sensor Host ID:  49

Sensor Organization ID:  900

Sensor Host Name:  sensor-2

Sensor Organization Name:  cisco

Sensor IP Address:  10.64.10.49

IDS Manager Host ID:  50

IDS Manager Organization ID:  900

IDS Manager Host Name:  dir3

IDS Manager Organization Name:  cisco

IDS Manager IP Address:  10.64.21.50

4. 메시지가 표시되면 컨피그레이션을 저장하고 센서가 재부팅되도록 합니다.

디렉터에 센서 추가

이 단계를 완료하여 센서를 디렉터에 추가합니다.

1. 사용자 이름 netrangr 및 비밀번호 공격을 사용하여 10.64.21.50(IDS Director)에 텔넷.

2. ovw&를 입력하여 HP OpenView를 시작합니다.

3. 주 메뉴에서 보안 > 구성으로 이동합니다.

4. Configuration File Management Utility(구성 파일 관리 유틸리티)에서 file(파일) > Add Host(호스트 추가)로 이동하고 Next(다음)를 클릭합니다.

5. 이 예와 같이 센서 호스트 정보를 완료합니다. Next(다음)를 클릭합니다.

6. 시스템 유형에 대한 기본 설정을 적용하고 이 예와 같이 다음을 클릭합니다.

7. 로그를 변경하고 분을 사용하지 않거나 기본값을 사용할 수 있습니다. 그러나 네트워크 인터페이스 이름을 스니핑 인터페이스의 이름으로 변경해야 합니다. 이 예에서는 "iprb0"입니다. 센서 유형 및 센서 연결 방법에 따라 "spwr0" 또는 그 밖의 다른 것일 수 있습니다.

8. 계속해서 Next(다음)를 클릭한 다음 Finish(마침)를 클릭하여 센서를 디렉터에 추가합니다. 이제 주 메뉴에서 이 예와 같이 sensor-2가 표시됩니다.

Cisco IOS 라우터에 대한 TCP 재설정 구성

Cisco IOS 라우터에 대한 TCP 재설정을 구성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 주 메뉴에서 보안 > 구성으로 이동합니다.

2. Configuration File Management Utility에서 sensor-2를 강조 표시하고 두 번 클릭합니다.

3. 장치 관리를 엽니다.

4. Devices > Add를 클릭합니다. 다음 예와 같이 디바이스 정보를 입력합니다. OK(확인)를 클릭하여 계속합니다. 텔넷과 enable 비밀번호 모두 Cisco입니다.

5. Intrusion Detection(침입 탐지) 창을 열고 Protected Networks(보호된 네트워크)를 클릭합니다. 10.64.10.1~10.64.10.254 범위의 주소를 보호 네트워크에 추가합니다.

6. Profile(프로파일)을 클릭하고 Manual Configuration(수동 컨피그레이션)을 선택합니다. 그런 다음 Modify Signatures를 클릭합니다. ID가 8000인 Matched Strings를 선택합니다. Expand(확장) > Add(추가)를 클릭하여 testattack이라는 새 문자열을 추가합니다. 이 예와 같이 문자열 정보를 입력하고 OK를 클릭하여 계속합니다.

7. 컨피그레이션의 이 부분을 마쳤습니다. OK를 클릭하여 Intrusion Detection 창을 닫습니다.

8. System Files 폴더를 열고 Daemons 창을 엽니다. 다음 데몬이 활성화되었는지 확인합니다.

9. OK(확인)를 클릭하여 계속합니다.

10. 방금 수정한 버전을 선택하고 저장을 클릭한 다음 적용을 클릭합니다. 시스템이 센서 서비스가 다시 시작되었음을 알릴 때까지 기다린 다음 디렉터 구성의 모든 창을 닫습니다.

공격 및 TCP 재설정 실행

Telnet from Router Light to Router House 및 type testattack입니다. Space 또는 Enter 키를 누르면 텔넷 세션이 재설정됩니다. 라우터 하우스에 연결합니다.

light#telnet 10.64.10.45

Trying 10.64.10.45 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.64.10.45 closed by foreign host]

!--- Telnet session has been reset because the !--- signature testattack was triggered.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

사용자 이름 루트와 비밀번호 공격을 사용하여 10.64.10.49에 텔넷을 연결합니다. cd /usr/nr/etc 를 입력합니다. cat packetd.conf를 입력합니다. 테스트 공격에 대해 TCP 재설정을 올바르게 설정한 경우 Action Codes(작업 코드) 필드에 4개가 표시됩니다. 이 예와 같이 TCP 재설정을 나타냅니다.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 4 5 5 # "testattack"

서명에 실수로 액션을 "none"으로 설정하면 Action Codes(작업 코드) 필드에 0이 표시됩니다. 이는 이 예제에서 볼 수 있는 작업이 없음을 나타냅니다.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 0 5 5 # "testattack"

센서의 스니핑 인터페이스에서 TCP 재설정이 전송됩니다. 센서 인터페이스를 관리 라우터의 외부 인터페이스에 연결하는 스위치가 있는 경우 스위치에서 set span 명령을 사용하여 구성할 때 다음 구문을 사용합니다.

set span

both inpkts enable

banana (enable) set span 2/12 3/6 both inpkts enable

Overwrote Port 3/6 to monitor transmit/receive traffic of Port 2/12

Incoming Packets enabled. Learning enabled. Multicast enabled.

banana (enable)

banana (enable)

banana (enable) show span

Destination     : Port 3/6

!--- Connect to sniffing interface of the Sensor.

Admin Source    : Port 2/12

!--- Connect to FastEthernet0/0 of Router House.

Oper Source     : Port 2/12

Direction       : transmit/receive

Incoming Packets: enabled

Learning        : enabled

Multicast       : enabled

관련 정보

- 필드 알림

- Cisco Secure Intrusion Prevention 지원 페이지