목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

일반 문서

Cisco Secure Firewall 모델 시리즈

Cisco Secure Firewall 설치 및 업그레이드 가이드

Cisco Secure Firewall 라이센스

Cisco FTD(Secure Firewall Threat Defense)

Cisco Secure Firewall 클라우드 네이티브

Cisco FXOS(Secure Firewall eXtensible Operating System)

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center)

Cisco FDM(Secure Firewall Device Manager)

ISR 및 ASR 라우터의 Cisco Snort IPS

CDO(Cisco Defense Orchestrator)

Cisco XDR(Extended Detection and Response)

Cisco Secure Firewall 마이그레이션 툴

Cisco Secure Firewall ASA(Adaptive Security Appliance)

Cisco Secure Firewall ASDM(Adaptive Security Device Manager)

CSM(Cisco Security Manager)

Cisco 보안 알림

장치 관리

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center)

Cisco FDM(Secure Firewall Device Manager)

CDO(Cisco Defense Orchestrator)

관리되는 디바이스

Cisco FTD(Secure Firewall Threat Defense)

Cisco Secure Firewall ASA(Adaptive Security Appliance)

Cisco FXOS(Secure Firewall eXtensible Operating System)

문제 해결을 위해 Cisco TAC와 공유할 보안 방화벽 및 CSM 정보

Cisco 툴 및 기타

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Firewall 제품의 문서, 컨피그레이션 및 트러블슈팅과 관련된 가장 중요한 Cisco 링크를 중앙 집중화합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

다음 문서는 Cisco Secure Firewall 제품의 문서, 구성 및 문제 해결에 대한 참조 가이드입니다. Cisco TAC 지원을 받기 전에 이 참조 설명서를 참조하는 것이 좋습니다.

참고: 이 Secure Firewall 참조 설명서를 개선하는 데 도움을 주십시오.

이 참조 가이드에 나열되지 않은 보안 방화벽 기술과 관련된 Cisco 관련 문서가 있는 경우 이 문서의 오른쪽 상단 섹션에 있는 피드백 버튼을 사용하여 공유해 주십시오.

일반 문서

이 섹션에서는 릴리즈 노트, Data Sheet 및 제품 정보, 업그레이드, Field Notice, Security Notice, 호환성, 라이센싱 정보, 설명서 로드맵, 기술 참조, 컨피그레이션 가이드 및 백서와 관련된 정보를 찾을 수 있습니다.

Cisco Secure Firewall 모델 시리즈

플랫폼

관련 문서

태그

보안 방화벽 1000

Cisco Secure Firewall 1000 시리즈

보안 방화벽 1000

Secure Firewall 1000 Series 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 2100

Cisco Secure Firewall 2100 시리즈

보안 방화벽 2100

Secure Firewall 2100 Series 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 3100

Cisco Secure Firewall 3100 시리즈

보안 방화벽 3100

Secure Firewall 3100 Series 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 3100

Secure Firewall 3100 Series 심층 분석

보안 방화벽 4100

Cisco Secure Firewall 4100 시리즈

보안 방화벽 4100

Secure Firewall 4100 Series 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 4200

Cisco Secure Firewall 4200 시리즈

보안 방화벽 4200

Secure Firewall 4200 Series 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 4200

Secure Firewall 4200 Series 심층 분석

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000 Series

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000 Series 어플라이언스 설명서 및 다운로드

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000 Series

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000 Series 어플라이언스 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 9300

Cisco Secure Firewall 9300 시리즈

보안 방화벽 9300

Secure Firewall 9300 Series 설명서 및 다운로드

ASA5500-X

ASA 5500-X Series 설명서 및 다운로드

ASA5500-X(Firepower 포함)

ASA 5500-X with Firepower Services 설명서 및 다운로드

보안 방화벽 ISA 3000

Cisco Secure Firewall ISA 3000 시리즈

보안 방화벽 ISA 3000

Secure Firewall ISA 3000 Series 설명서 및 다운로드

Cisco Secure Firewall 설치 및 업그레이드 가이드

플랫폼

관련 문서

태그

설치/업그레이드/이미지로 다시 설치

Secure Firewall 설치 및 업그레이드 가이드

업그레이드/패치 되돌리기

보안 방화벽 업그레이드 되돌리기 또는 제거

Cisco Secure Firewall 라이센스

플랫폼

관련 문서

태그

라이센싱

Cisco Software Central

스마트 라이선싱

Cisco Secure Firewall 스마트 라이센싱 지침

Smart/Classic/PLR 라이센스

라이센스에 대한 FAQ(자주 묻는 질문)

Smart/Classic 라이센스

Cisco Secure Firewall Management Center 기능 라이센스

Smart/PLR 라이센싱

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center) 라이센싱

Smart/PLR 라이센싱

Cisco Secure Firewall FDM(Device Manager) 라이센싱

Smart/PLR 라이센싱

firepower 4100/9300용 Cisco Secure FXOS - ASA 라이센싱

스마트 라이선싱

FMC 및 FTD Smart License 등록 및 일반 문제를 사용하여 트러블슈팅

Cisco FTD(Secure Firewall Threat Defense)

플랫폼

관련 문서

태그

FTD

Secure Firewall Threat Defense 문서 및 다운로드

FTD

Cisco Secure Firewall Threat Defense 설명서 탐색

FTD

Secure Firewall Threat Defense 호환성 가이드

FTD

Secure Firewall Threat Defense/Firepower 핫픽스 릴리스 정보

FTD

Firepower 데이터 경로 문제 해결: 개요

FTD

보안 방화벽 FTD 업그레이드

vFTD

보안 방화벽 위협 방어 가상 시리즈

vFTD

Secure Firewall Threat Defense 가상 데이터 시트

vFTD

Secure Firewall Threat Defense 가상 문서 및 다운로드

vFTD

Secure Firewall Threat Defense 가상 시작 설명서

Cisco Secure Firewall 클라우드 네이티브

플랫폼

관련 문서

태그

보안 방화벽 클라우드 네이티브

Cisco Secure Firewall 클라우드 네이티브 시리즈

보안 방화벽 클라우드 네이티브

보안 방화벽 클라우드 네이티브 문서 및 다운로드

보안 방화벽 클라우드 네이티브

Secure Firewall 클라우드 기본 시작 가이드

Cisco FXOS(Secure Firewall eXtensible Operating System)

플랫폼

관련 문서

태그

FXOS

답변 Firepower eXtensible 운영 체제 (FXOS) FAQ

FXOS

Cisco FXOS 트러블슈팅 가이드 - Firepower 1000/2100 및 Secure Firewall 3100/4200 with Threat Defense

FXOS

Cisco Firepower 1000, 2100 FXOS, Secure Firewall 3100 및 4200 MIB 참조 설명서

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS Chassis Manager 컨피그레이션 가이드

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS 호환성 가이드

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS 업그레이드 가이드

FXOS

Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS 펌웨어 업그레이드 가이드

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center)

플랫폼

관련 문서

태그

FMC

Cisco Secure Firewall 관리 센터

FMC

Secure Firewall Management Center 데이터 시트(새 모델)

FMC

Secure Firewall Management Center 데이터 시트(이전 모델)

FMC

Secure Firewall Management Center 컨피그레이션 가이드

FMC

Secure Firewall Management Center 설명서, 다운로드 및 지원되는 모델

FMC

Secure Firewall Management Center 업그레이드 가이드

vFMC

Secure Firewall Management Center 가상 문서 및 다운로드

vFMC

Secure Firewall Management Center 가상 시작 설명서

CDFMC

클라우드 제공 방화벽 관리 센터(cdFMC)

Cisco FDM(Secure Firewall Device Manager)

플랫폼

관련 문서

태그

FDM

Secure Firewall Device Manager 컨피그레이션 가이드

FDM

릴리스별 보안 방화벽 장치 관리자 새로운 기능

FDM

Secure Firewall Device Manager 개요 비디오

ISR 및 ASR 라우터의 Cisco Snort IPS

플랫폼

관련 문서

태그

Snort IPS

Cisco Snort IPS 컨피그레이션 가이드

Snort IPS

Cisco Snort IPS on Router - 단계별 컨피그레이션

Snort IPS

Cisco Snort IP on ISR, ISRv 및 CSR - 트러블슈팅 가이드

Snort IPS

Cisco Snort IPS on ASR - 컨피그레이션 가이드

Snort IPS

ISR 4000 Series에 Snort IPS 구축

Snort IPS

Cisco Snort IPS for 4000 Series Integrated Services Routers 데이터 시트

Snort IPS

ISR 1000 Series에 Snort IPS 구축

CDO(Cisco Defense Orchestrator)

플랫폼

관련 문서

태그

CDO

CDO(Cisco Defense Orchestrator)

CDO

CDO와 보안 방화벽 기술의 통합

Cisco XDR(Extended Detection and Response)

플랫폼

관련 문서

태그

XDR

Cisco XDR(Extended Detection and Response)

XDR

보안 기술과 XDR 통합

Cisco Secure Firewall 마이그레이션 툴

플랫폼

관련 문서

태그

Secure Firewall 마이그레이션 툴

Cisco Secure Firewall 마이그레이션 툴

Secure Firewall 마이그레이션 툴

Secure Firewall Migration Tool 설명서 및 다운로드

Secure Firewall 마이그레이션 툴

Secure Firewall Migration Tool 호환성 가이드

Secure Firewall 마이그레이션 툴

마이그레이션 툴을 사용하여 Cisco Secure Firewall ASA를 Cisco Secure Firewall Threat Defense로 마이그레이션

Secure Firewall 마이그레이션 툴

ASA with FPS(Firepower 서비스) 방화벽을 Secure Firewall Threat Defense로 마이그레이션 툴 사용

Secure Firewall 마이그레이션 툴

마이그레이션 도구를 사용하여 FDM 관리 디바이스를 Secure Firewall Threat Defense로 마이그레이션

Secure Firewall 마이그레이션 툴

마이그레이션 툴을 사용하여 Check Point 방화벽을 Secure Firewall 위협 방어로 마이그레이션

Secure Firewall 마이그레이션 툴

마이그레이션 툴을 사용하여 Palo Alto Networks Firewall을 Secure Firewall 위협 방어로 마이그레이션

Secure Firewall 마이그레이션 툴

마이그레이션 툴을 사용하여 Fortinet 방화벽을 Secure Firewall 위협 방어로 마이그레이션

Cisco Secure Firewall ASA(Adaptive Security Appliance)

플랫폼

관련 문서

태그

ASA

Cisco Secure Firewall ASA(Adaptive Security Appliance)

ASA

Secure Firewall ASA 설명서 및 다운로드

ASA

Secure Firewall ASA 호환성 가이드

ASA

Secure Firewall ASA 5500 및 ASA 5500-X Series 데이터 시트

ASA

Secure Firewall ASA 5500-X with Firepower Services 데이터시트

ASAv

보안 방화벽 ASA 가상 데이터 시트

ASAv

Secure Firewall ASA 가상 설명서 및 다운로드

ASAv

Secure Firewall ASA 가상 시작 가이드

ASAc

컨테이너화된 보안 방화벽 ASAc 소개

ASAc

컨테이너화된 Secure Firewall ASAc 설치 및 컨피그레이션 가이드

ASAc

컨테이너화된 Secure Firewall ASAc Cisco 블로그

ASAc

컨테이너화된 Secure Firewall ASAc 구축 비디오

Cisco Secure Firewall ASDM(Adaptive Security Device Manager)

플랫폼

관련 문서

태그

ASDM

Cisco Secure Firewall ASDM(Adaptive Security Device Manager)

ASDM

Secure Firewall ASDM 설명서 및 다운로드

ASDM

보안 방화벽 ASDM 소프트웨어 다운로드

CSM(Cisco Security Manager)

플랫폼

관련 문서

태그

CSM

Cisco 보안 관리자

CSM

Cisco CSM 릴리스, 문서 및 다운로드

CSM

Cisco CSM 데이터 시트

CSM

Cisco CSM 설치 및 업그레이드 가이드

CSM

Cisco CSM 소프트웨어 다운로드

CSM

Cisco CSM 소프트웨어 다운로드 v4.18+

Cisco 보안 알림

플랫폼

관련 문서

태그

보안 방화벽 1000

Secure Firewall 1000 시리즈

보안 방화벽 2100

Secure Firewall 2100 시리즈

보안 방화벽 3100

Secure Firewall 3100 시리즈

보안 방화벽 4200

Secure Firewall 4200 시리즈

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000 Series 어플라이언스

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000 Series 어플라이언스

보안 방화벽 9300

Secure Firewall 9300 시리즈

보안 방화벽 ASA

보안 방화벽 ASA

보안 방화벽 ASAv

보안 방화벽 ASA 가상(ASAv)

보안 방화벽 ISA 3000

Cisco 3000 Series ISA(Industrial Security Appliance)

보안 방화벽 ASDM

보안 방화벽 ASDM

보안 방화벽 클라우드

보안 방화벽 클라우드 네이티브

보안 방화벽 FMC

FMC(Secure Firewall Management Center)

보안 방화벽 vFMC

vFMC(Secure Firewall Management Center) 가상

보안 방화벽 FTD

FTD(보안 방화벽 위협 방어)

보안 방화벽 vFTD

vFTD(Secure Firewall Threat Defense Virtual)

보안 방화벽 FXOS

보안 방화벽 FXOS 보안 권고, 응답 및 알림

Cisco CSM

Cisco CSM 보안 자문, 응답 및 공지

장치 관리

Cisco FMC(Secure Firewall Management Center)

플랫폼

관련 문서

태그

FMC

Secure Firewall Appliance에서 사용자의 비밀번호 변경

FMC

Cisco Firepower 7000 및 8000 Series 디바이스의 클러스터링 구성

FMC

Series 3 Defense Center에서 고가용성 컨피그레이션

FMC

Cisco Firepower 8000 Series 디바이스의 스택 컨피그레이션

FMC

Cisco Threat Intelligence Director 구성 및 문제 해결

FMC

FMC 및 FDM용 CA 번들의 자동 업데이트 구성

FMC

Flex-Config를 사용한 Secure Firewall Threat Defense에서 BFD 구성

FMC

ISE를 RADIUS 서버로 사용하여 FMC 및 FTD 외부 인증 구성

FMC

Azure를 ID 공급자로 사용하여 FMC SSO 구성

FMC

감사 로그를 Syslog 서버로 전송하도록 FMC 구성

FMC

FMC에서 고가용성 구성

FMC

NFS 스토리지 디바이스를 사용하여 FMC에 대한 원격 백업 구성

FMC

Eth0 없는 Secure Firewall Management Center를 관리로 구성

FMC

FireSIGHT Management Center 모델 FS2000 및 FS4000의 SSD/RAID 재구성 절차

FMC

액세스 제어 규칙에 대한 FQDN 기반 객체 구성

FMC

Secure Firewall의 API-Explorer를 통한 탐색 시연

FMC

Firepower 7000 Series Appliance 레일 키트 설치 지침

FMC

FMC 6.6.1+ - 업그레이드 전/후 팁

FMC

IP 주소가 Cisco FireSIGHT 시스템의 보안 인텔리전스에 의해 차단되거나 블랙리스트에 추가됨

FMC

FMC GUI에서 Unified Event Viewer를 사용하여 이벤트 모니터링

FMC

REST-API를 사용하여 FMC에 대량으로 객체 푸시

FMC

FireSIGHT Management Center 및 Firepower 어플라이언스 재이미지화

FMC

Cisco Secure Firewall Management Center의 하드웨어 모델 재이미지화

FMC

보안 방화벽 REST API 소개

FMC

FireSIGHT 시스템에 설치할 수 있는 업데이트 파일 유형

FMC

고가용성으로 FMC 업그레이드

FMC

사용자 설명서-Cisco Firepower Management Center

FMC

firepower 소프트웨어 버전 확인

FMC

FireSIGHT Management Center FS4000 모델이 "Disk Degraded" 상태 알림을 트리거할 수 있습니다.

FMC

FMC 버전 7.3 이상에서 롤백 VDB 버전 구현

FMC

"Cisco Cloud Configuration - Failure" 트러블슈팅 - Firepower 디바이스에 대한 위협 데이터 업데이트 알림

FMC

FireSIGHT 시스템에서 팬 문제 해결

FMC

FireSIGHT 시스템에서 URL 필터링 문제 해결

FMC

firepower Management Center에서 보안 인텔리전스 피드 업데이트 실패 문제 해결

Cisco FDM(Secure Firewall Device Manager)

플랫폼

관련 문서

태그

FDM

REST API를 사용하여 FDM에서 시간 기반 액세스 제어 규칙 구성

FDM

firepower 장치 관리자에서 Syslog 구성 및 확인

FDM

RADIUS를 사용하여 ISE와 FDM 외부 인증 및 권한 부여 구성

FDM

firepower 2100에 대한 FDM On-Box Management Service 구성

FDM

고가용성의 보안 방화벽 디바이스 관리자 구성

FDM

방화벽 장치 관리자를 사용하여 보안 방화벽 위협 방어 업그레이드

CDO(Cisco Defense Orchestrator)

플랫폼

관련 문서

태그

CDO

CDO(Cisco Defense Orchestrator)에서 클라우드 제공 FMC(cdFMC) 구축

CDO

CDO에서 방화벽 마이그레이션 도구 초기화 및 실행

관리되는 디바이스

Cisco FTD(Secure Firewall Threat Defense)

플랫폼

관련 문서

태그

FTD

FTD에서 BGP에 대한 고급 옵션 구성

FTD

FTD에서 NAT 구성 및 확인

FTD

GUI를 사용하는 Secure Firewall Threat Defense에서 BFD 구성

FTD

FMC에서 관리하는 FTD에 대한 이중 ISP 장애 조치 구성

FTD

SFTD/ASA 및 클라우드 서비스 공급자와 함께 eBGP HA 구성

FTD

FDM 활성 인증 구성(종속 포털)

FTD

FP9300에서 FTD 클러스터링 구성(인트라 섀시)

FTD

FDM을 사용하여 FTD 고가용성 구성

FTD

보안 FTDv에서 일반 인터페이스 구성

FTD

FMC에서 관리하는 보안 방화벽에 NAT 64 구성

FTD

firepower 위협 방어에 NetFlow 보안 이벤트 로깅 구성

FTD

FMC에서 HTTP Path Monitor를 사용하여 PBR 구성

FTD

Secure FMC를 사용하여 Secure FTD에서 VXLAN 인터페이스 구성

FTD

High Trust 환경에서 Azure에 자동 크기 조정 FTDv 배포

FTD

FireSIGHT 시스템 컨피그레이션의 URL 필터링 예

FTD

Cisco Secure Firewall Management Center 컨피그레이션 가이드

FTD

Firepower Threat Defense 액세스 제어 정책 규칙 작업 확인

FTD

firepower Threat Defense LINA 프로세스 CPU 사용률 확인

FTD

firepower Threat Defense 디바이스에서 코어 파일 수집

FTD

Cisco ISE를 Windows Server 2012 루트 CA가 있는 RADIUS 서버로 사용하여 FTD에서 AnyConnect VPN 구성

FTD

Firepower Threat Defense 투명 방화벽 모드 고급 개념 및 문제 해결 팁

FTD

FMC에서 FTD 페일오버 이벤트 식별 및 분석

FTD

Firepower 어플라이언스에 FTD 설치 및 업그레이드

FTD

마케팅 자료 - 차세대 방화벽

FTD

FTD에 대한 장애 조치 상태 메시지 이해

FTD

FTD Cluster 7.0에 대한 동적 PAT의 포트 할당 이해

FTD

Snort3 규칙 이해

FTD

Secure Firewall Transitioning from Snort 2 - Snort 3 지침

FTD

Cisco Secure Firewall Management Center Snort 3 컨피그레이션 가이드

FTD

보안 방화벽 위협 방어의 VRF(Virtual Router) 이해

FTD

FMC에서 관리하는 FTD HA 업그레이드

FTD

firepower 어플라이언스에서 FTD HA 쌍 업그레이드

FTD

방화벽 장치 관리자를 사용하여 보안 방화벽 위협 방어 업그레이드

FTD

firepower 모드, 인스턴스, 고가용성 및 확장성 컨피그레이션 확인

FTD

Secure Firewall 3100, 4100 및 9300 멀티 인스턴스 성능

FTD

보안 방화벽 다중 인스턴스 데이터 플레인 및 Snort 코어 인스턴스 크기 조정

FTD

firepower 4100/9300에서 다중 인스턴스 기능 사용

FTD

4100 및 9300 Series 어플라이언스의 firepower NGFW 멀티 인스턴스 성능

FTD

Firepower 방화벽 캡처를 분석하여 네트워크 문제를 효과적으로 해결

FTD

firepower 디바이스를 업그레이드하려고 하면 "006_check_snort.sh"가 실패합니다.

FTD

FXOS Chassis Manager를 통해 FTD 비밀번호 변경 또는 복구

FTD

Sourcefire Firepower 7000 및 8000 Series 어플라이언스의 Network Flow Engine 카드 문제 파악

FTD

부분 Lina 엔진으로 인해 NetFlow 및 기타 기능이 지원되지 않음 투명 FTD가 인라인 쌍으로 작동하는지 확인

FTD

firepower 서비스에 의한 단일 스트림 대형 세션(Elephant Flow) 처리

FTD

FTD(Firepower 위협 방어) 클러스터 문제 해결

FTD

다중 인스턴스 HA FTD에서 업그레이드 실패

FTD

FTD에 의해 차단된 Xbox Live 온라인 멀티플레이어 트래픽(Teredo 터널 UDP 3544)

FTD

두 Firepower 섀시에 중복된 시스템 이름이 있는 경우 FMC의 FTD HA 컨피그레이션 문제

Cisco Secure Firewall ASA(Adaptive Security Appliance)

플랫폼

관련 문서

태그

ASA

Vcs Expressway TelePresence 디바이스에 대해 Asa에서 NAT 반사 구성

ASA

Expressway-E 듀얼 네트워크 인터페이스 구현을 위한 ASA NAT 컨피그레이션 및 권장 사항

ASA

ASA 뒤에서 공용 IP 주소를 찾는 호스트 간의 LAN 통신

ASA

ASA Embedded Event Manager 구성 예

ASA

내부 및 외부 인터페이스의 ASA 버전 9.x SSH 및 텔넷 컨피그레이션 예

ASA

이중화 또는 백업 ISP 링크에 대해 ASA 구성

ASA

ASA 마이그레이션을 위한 보안 방화벽 마이그레이션 도구 구성

ASA

ASA에 CSM 구축 예

ASA

ASA에서 SSH 서버 CBC 모드 암호 비활성화

ASA

ASA 플랫폼에 FirePOWER Services 모듈 설치 및 설정

ASA

Multiple Context ASA 9.x의 Site-To-Site VPN 컨피그레이션에서 오류 메시지 수신

ASA

Cisco Secure Firewall ASA 호환성

ASA

ASA에 대한 AAA 디바이스 관리 동작 분석

ASA

ASA 8.4(x) 단일 내부 네트워크를 인터넷 구성에 연결 예

ASA

ASA 8.x: Windows용 AnyConnect SSL VPN CAC-SmartCard 컨피그레이션

ASA

ASA FAQ: VPN 터널을 통해 전송되는 syslog에 대해 ASA 소스 인터페이스를 지정하려면 어떻게 해야 합니까?

ASA

ASA FAQ: ASA가 연결을 구축하거나 해제할 때 ASA에서 생성한 syslog를 어떻게 해석합니까?

ASA

FXP 컨피그레이션을 사용한 ASA 파일 전송 예

ASA

ASA SNMP 기능 개선 구현

ASA

ASA: DHCPv6 릴레이 컨피그레이션 예 및 문제 해결

ASA

Cisco Secure Firewall ASA 봇넷 트래픽 필터 가이드

ASA

서로 다른 두 서비스 공급자로 BGP 구성

ASA

UCS-E 블레이드를 사용하여 ISR 디바이스에서 Firepower 서비스 구성

ASA

기본이 아닌 IP 또는 다중 VLAN 컨피그레이션으로 ASA 5506W-X 구성

ASA

듀얼 내부 네트워크용 ASA 구성

ASA

IPv6 트래픽을 전달하도록 ASA 구성

ASA

컷스루 및 직접 ASA 인증 컨피그레이션 예

ASA

ISP 이중화를 사용할 때 Twice NAT의 NAT 전환 동작을 제어하는 데 사용되는 EEM 컨피그레이션 예

ASA

FXOS(firepower eXtensible Operating System) 2.2: RADIUS를 사용하는 ACS를 통한 원격 관리를 위한 섀시 인증 및 권한 부여

ASA

FXOS(firepower eXtensible Operating System) 2.2: RADIUS를 사용하는 ISE를 통한 원격 관리를 위한 섀시 인증/권한 부여 - Tech Zone(cisco.com)

ASA

Firepower eXtensible Operating System(FXOS) 2.2: TACACS+ - Tech Zone(cisco.com)을 사용하여 ISE를 통한 원격 관리를 위한 섀시 인증/권한 부여

ASA

ASA 55xx-X 어플라이언스에 Firepower Threat Defense 설치 및 업그레이드

ASA

NAT 및 PAT 명령문 Cisco Secure ASA Firewall 컨피그레이션의 예

ASA

PIX/ASA 8.0: LDAP 인증을 사용하여 로그인 시 그룹 정책 할당

ASA

투명 모드에서 HSRP 라우터를 사용한 ASA 고가용성 MAC 테이블 동기화 이해

ASA

firepower 어플라이언스에서 ASA HA 쌍 업그레이드

ASA

2017년 3월 Microsoft 업데이트 이후 Cisco CDA에 사용자-IP 매핑이 더 이상 표시되지 않음

ASA

ASA FAQ: 동적 경로가 동기화되면 장애 조치 후에 어떻게 됩니까?

ASA

VPN 클라이언트 연결 끊김 시 트래픽 루프로 인해 ASA의 CPU 사용량이 많음

ASA

ASA 트러블슈팅 가이드: Syslog 대상에 누락된 로그

ASA

ASA Inter-Site Transparent Cluster의 일반적인 문제

ASA

Adaptive Security Appliance에서 로그와 디버깅 간의 차이점

ASA

원치 않는 장애 조치 이벤트(SFR/CX/IPS/CSC)를 방지하려면 ASA에서 서비스 모듈 모니터링을 비활성화하십시오.

Cisco FXOS(Secure Firewall eXtensible Operating System)

플랫폼

관련 문서

태그

FXOS

FXOS Chassis Manager에서 논리적 디바이스 생성 및 관리

FXOS

1000, 2100 및 3100 Series용 Secure Firewall Threat Defense 재이미지화

FXOS

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 명령 참조

FXOS

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 펌웨어 업그레이드 가이드

FXOS

firepower 4100 및 9300 Series에서 FXOS에 대한 전체 재이미지화 수행

FXOS

firepower 섀시 관리자를 사용하여 Firepower FXOS(Extensible Operating System) 업그레이드

문제 해결을 위해 Cisco TAC와 공유할 보안 방화벽 및 CSM 정보

이는 보안 방화벽 및 CSM 문제 해결을 위해 Cisco TAC 지원 팀이 요청하는 가장 일반적인 정보입니다.

플랫폼

관련 문서

태그

FMC/FTD/FDM

보안 방화벽 파일 생성 절차 문제 해결

ASA

보안 방화벽 ASA 기술 지원 파일 생성 절차

FXOS

보안 방화벽 FXOS 기술 지원 파일 생성 절차

CSM

GUI에서 CSM 진단 파일 생성

Cisco 툴 및 기타

설명

관련 문서

태그

Cisco Secure Firewall 사이트

Cisco Secure Firewall 사이트

Cisco 커뮤니티

Cisco 커뮤니티

Cisco 블로그

Cisco Secure Firewall 블로그

Cisco Live

Cisco Live Secure Firewall

Cisco 비디오 포털

Cisco 비디오 포털 ASA

Cisco 비디오 포털

Cisco 비디오 포털 보안 방화벽

Cisco YouTube 채널

Cisco Secure Firewall Youtube 채널

Cisco 교육 비디오

Cisco NGFW(Next-Generation Firewall) 교육 비디오

Cisco CLI Analyzer

Cisco CLI Analyzer

Cisco 패킷 캡처

Cisco Packet Capture Config Generator 및 Analyzer

Cisco Radkit

Cisco Radkit

Cisco Perf Estimator

Cisco Secure Firewall 성능 평가기

관련 정보

- 추가 지원이 필요한 경우 Cisco Technical Assistance Center(TAC)에 문의하십시오. 유효한 지원 계약이 필요합니다. Cisco 전 세계 지원 문의처.

- 놓치지 마세요! Secure VPN의 스릴 넘치는 세계를 살펴보십시오. 참조 가이드: Cisco Secure VPN 기술 참조 설명서

- Cisco 기술 지원 및 다운로드