목차

질문

Cisco WSA(Web Security Appliance)에서 ICAP를 지원합니까?

ICAP 프로토콜은 WSA(Cisco Web Security Appliance)와 같은 웹 게이트웨이 프록시가 외부 스캐닝 엔진과 통신할 수 있도록 설계되었습니다.AsyncOS for Web 6.0부터 S-Series는 RSA DLP Network와 같은 제품을 사용하여 ICAP를 사용하여 아웃바운드 웹 콘텐츠를 스캔하여 데이터 유출 방지를 지원합니다.

인바운드 콘텐츠의 경우 S-Series는 온디바이스 엔진을 사용하여 모든 콘텐츠 검사를 수행합니다.