목표

MOS(Mean Opinion Score) 기능은 내선에서 음성 품질을 측정하는 데 사용됩니다.범위는 0~5이며, 5가 최상의 품질입니다.이는 특정 내선에서 발생하는 통화의 품질을 모니터링하는 데 유용합니다.MOS는 일반적으로 전화기의 웹 기반 유틸리티에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 및 8800 Series에서 MOS 보고를 활성화하는 방법을 소개합니다.

적용 가능한 디바이스

- 8800 전화 시리즈

- 7800 전화 시리즈

소프트웨어 버전

- 10.4

MOS 보고 사용

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

2단계. Admin Login(관리자 로그인) > advanced(고급)를 클릭합니다.

3단계. Voice(음성) > Ext<Number>를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 Ext1이 선택됩니다.

4단계. SIP UDP Port 1 필드에 포트 번호를 입력합니다.

참고:포트 번호가 제공되지 않으면 5060이 기본 설정으로 사용됩니다.

5단계. Voice Quality Report Address 필드에 컬렉터 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:잘못된 항목의 경우 보고서가 전송되지 않습니다.이 예에서는 음성 품질 보고서 주소 1이 10.74.121.178:5060입니다.

6단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.

이제 IP Phone 7800 및 8800 Series 내선에서 MOS Reporting을 활성화해야 합니다.