목표

Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone은 IP 네트워크를 통한 음성 통신을 제공하는 모든 기능을 갖춘 VoIP(Voice-over-Internet Protocol) 전화기로 구성됩니다.이 전화기는 통화 착신 전환, 재다이얼, 단축 다이얼링, 통화 호전환, 전화회의 통화 등 기존 비즈니스 전화의 모든 기능을 제공합니다.Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone은 서드파티 SIP(Session Initiation Protocol) 기반 PBX(IP Private Branch Exchange)를 중심으로 하는 솔루션을 대상으로 합니다.

Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone을 사용하면 전화 이름, 배경 무늬, 로고, 화면 보호기, 밝기 표시, 백라이트 설정 등의 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.기본 설정에 따라 Cisco IP Phone에 대해 화면 보호기 또는 화면 보호기를 구성할 수 있습니다.전화기가 지정된 시간 동안 유휴 상태일 때 화면 보호기 모드로 들어갑니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone의 웹 기반 유틸리티 또는 GUI(Graphical User Interface)를 통해 화면 보호기 설정을 관리하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- 8800 시리즈

소프트웨어 버전

- 11.0.1

Cisco IP Phone 8800 Series의 배경 무늬 관리

웹 기반 유틸리티를 통해 화면 보호기 구성

1단계. IP Phone의 웹 기반 유틸리티에 액세스한 다음 관리자로 로그인합니다.

참고:7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 비밀번호를 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

2단계. 고급을 클릭합니다.

3단계. 음성을 클릭합니다.

참고:사용 가능한 옵션은 디바이스의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 Cisco 8861 IP Phone이 사용됩니다.

4단계. 사용자를 클릭합니다.

5단계. Screen(화면) 영역의 Screen Saver Enable(화면 보호기 활성화) 드롭다운 목록에서 Yes(예)를 선택합니다.이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

6단계. Screen Saver Wait 필드에 화면 보호기가 시작되기 전에 경과할 유휴 시간(초)을 입력합니다.기본값은 300초입니다.

참고:이 예에서는 60초가 사용됩니다.

7단계. 화면 보호기 유형 드롭다운 목록에서 표시 유형을 선택합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 시계 — 전화기 화면에 날짜와 시간이 표시됩니다.이것이 기본 설정입니다.

- 그림 다운로드 — 전화기에 배경 그림이 표시됩니다.

- 로고 — 전화기에 구성된 배경 로고가 표시됩니다.이 옵션을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

- 잠금 — 이동 자물쇠 아이콘이 전화기에 표시됩니다.전화기가 잠겨 있으면 상태 표시줄에 스크롤 메시지가 표시됩니다.아무 키나 눌러 휴대폰 잠금을 해제합니다.

참고:이 예에서는 그림 다운로드가 선택됩니다.

8단계. (선택 사항) 그림 다운로드 URL 필드에 배경 그림의 URL(Uniform Resource Locator) 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png이 사용됩니다.

9단계. (선택 사항) 로고 URL 필드에 배경 그림의 URL 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png이 사용됩니다.

10단계(선택 사항) 화면 보호기 새로 고침 기간 필드에 화면 보호기가 새로 고쳐질 때까지의 시간(초)을 입력합니다.

참고:이 예에서는 30초가 사용됩니다.

11단계. Submit All Changes를 클릭합니다.

이제 웹 기반 유틸리티를 통해 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 화면 보호기 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

60초 동안 활동이 없으면 아래 화면 보호기가 표시됩니다.

IP Phone의 GUI를 통해 화면 보호기 구성

1단계. IP Phone에서 Applications 버튼을 누릅니다.

2단계. Navigation cluster(탐색 클러스터) 버튼을 사용하여 User preferences(사용자 기본 설정)를 선택합니다.

3단계. 화면 환경설정을 선택합니다.

4단계. Navigation cluster(탐색 클러스터) 탐색 버튼을 눌러 화면 보호기 On(켜기)을 전환합니다.

5단계. 화면 보호기 설정을 저장하려면 설정 소프트키를 누릅니다.

6단계. 화면 보호기 설정을 선택합니다.

7단계. 탐색 클러스터 왼쪽 또는 오른쪽 단추를 눌러 화면 보호기 유형을 선택합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 시계 — 전화기 화면에 날짜와 시간이 표시됩니다.이것이 기본 설정입니다.

- 그림 다운로드 — 전화기에 배경 그림이 표시됩니다.이 옵션을 선택한 경우 웹 기반 유틸리티 사용 지침을 따릅니다.

- 로고 — 전화기에 구성된 배경 로고가 표시됩니다.이 옵션을 선택한 경우 웹 기반 유틸리티 사용 지침을 따릅니다.

- 잠금 — 이동 자물쇠 아이콘이 전화기에 표시됩니다.전화기가 잠겨 있으면 상태 표시줄에 스크롤 메시지가 표시됩니다.아무 키나 눌러 휴대폰 잠금을 해제합니다.

참고:이 예에서는 로고가 선택됩니다.

8단계. Trigger interval (sec) 필드에 화면 보호기가 시작되기 전까지 경과할 유휴 시간(초)을 입력합니다.기본값은 300초입니다.

참고:이 예에서는 60초가 사용됩니다.

9단계. (선택 사항) Refresh interval (sec) 필드에 화면 보호기가 새로 고쳐질 때까지 경과할 유휴 시간(초)을 입력합니다.기본값은 10초입니다.

참고:이 예에서는 새로 고침 간격이 30초로 설정됩니다.

10단계. 화면 보호기 설정을 저장하려면 설정 소프트키를 누릅니다.

이제 GUI를 통해 Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone에서 화면 보호기 설정을 성공적으로 관리했어야 합니다.

60초 동안 활동이 없으면 아래 벽지가 전화기의 화면 보호기로 표시됩니다.