목표

이 문서의 목적은 RV34x series 라우터에서 IPS(Intrusion Prevention System)를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

소개

Intrusion Prevention System은 트래픽을 스캔하여 차단할 알려진 공격 패턴을 찾습니다. 패킷과 세션이 라우터를 통과할 때 감시하며 각 패킷을 검사하여 Cisco IPS 시그니처와 일치시킵니다. 의심스러운 활동을 탐지하면 이를 기록하거나 차단하도록 설계되었습니다. IPS 및 안티바이러스 데이터베이스 및 정의를 업데이트하는 것이 중요합니다. 수동으로 또는 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

Cisco Intrusion Prevention System에서 다음 비디오를 확인하십시오.

그러나 IPS는 라우터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 및 FTP(File Transfer Protocol) 트래픽의 총 처리량에 영향을 미치지 않지만 최대 동시 연결 수를 크게 줄일 수 있습니다.

중요 참고 사항: 라우터가 현재 과중한 작업 부하 상태에 있는 경우 이 문제가 악화될 수 있습니다.

아래 표에는 다양한 구성의 성능에 대한 예상 통계가 나와 있습니다. 이러한 값은 여러 가지 요인으로 인해 실제 성능이 다를 수 있으므로 지침으로 사용해야 합니다.

동시 연결 수

연결 속도

HTTP 처리량

FTP 처리량

기본 설정

40000

3000

982MB/초

981MB/초

APP 컨트롤 사용

15000-16000

1300

982MB/초

981MB/초

안티바이러스 사용

16000

1500

982MB/초

981MB/초

IPS 사용

17000

1300

982MB/초

981MB/초

애플리케이션 제어 안티바이러스 및 IPS 활성화

15000-16000

1000

982MB/초

981MB/초

다음 필드는 로 정의됩니다.

동시 연결 - 총 동시 연결 수입니다. 예를 들어 한 사이트에서 파일을 다운로드하는 경우, 하나의 연결인 Spotify에서 오디오를 스트리밍하여 다른 연결로 두 개의 동시 연결을 만듭니다.

Connection Rate - 처리할 수 있는 연결 요청/초 수입니다.

HTTP/FTP 처리량 - HTTP 및 FTP 처리량은 다운로드 속도(MB/초)입니다.

기존 애플리케이션 및 웹 필터링 외에도 IPS 보호를 포함하도록 보안 라이센스가 업데이트되었습니다. 보안 라이센스를 보유하려면 Smart Account가 필요합니다. 아직 활성 Smart Account가 없는 경우 이 문서의 섹션 1이 필요합니다.

RV34x에서 안티바이러스 구성 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

· RV34x

소프트웨어 버전

· 1.0.03.x

목차

1.       스마트 라이센싱

2 .       침입 방지 시스템 구성

3 .       침입 방지 시스템 서명

4.       침입 방지 시스템 서명 테이블

5.       IPS 상태

6.       IPS 정의 업데이트

7 .       결론

스마트 라이센싱

활성 Smart Account가 없는 경우 아래 단계를 진행해야 합니다.

Smart License 어카운트를 구성하는 동안 문제나 문제가 발생하면 지원 팀이 잠재적 문제를 해결하는 데 도움을 주며 여러 방법을 통해 연락할 수 있습니다. 원하는 방법으로 연락하십시오.

·       라우터 커뮤니티: Cisco Small Business 지원 커뮤니티

·       RV34x Series 관련 FAQ: RV34x Series 라우터 FAQ

·       Smart License 개요: 스마트 소프트웨어 라이센싱

·       Smart 라이센스에 대한 FAQ: 파트너, 총판사 및 고객을 위한 Smart Licensing 및 Smart Account FAQ

·       케이스 제출: 지원 사례 관리자

· 미국/캐나다 지원 전화 번호: 1-866-606-1866 또는 Small Business TAC 연락처

· 라이센싱 이메일: licensing@cisco.com

1단계. 최근에 Cisco.com 계정을 생성 또는 방문한 경우, Smart License 계정을 직접 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 여기를 클릭하여 Smart License 계정 생성 페이지로 이동할 수 있습니다. 로그인해야 할 수 있습니다.

참고: Smart Account 요청과 관련된 단계에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

2단계. 라우터에 대한 스마트 라이센스를 구매할 때 공급업체는 고유한 라이센스 ID를 Smart License 계정으로 이동하는 프로세스를 만들어야 합니다. 아래 표는 번들을 구매할 때 필요한 정보 표입니다.

참고: IPS 및 Antivirus는 웹 필터링 및 애플리케이션 필터링에 사용되는 보안 라이센스의 일부입니다.

필요한 정보

정보 찾기

Cisco.com 사용자 ID

어카운트 프로필에 있거나 여기를 클릭할 수 있습니다.

Smart License 계정 이름

라이센스를 구매하기 전에 Smart Account를 생성하는 것이 가장 좋습니다. 이는 Smart License Account 생성 문서의 8단계여야 합니다.

Smart License SKU

디바이스의 제품 식별 코드입니다. 예: RV340-K9-NA

참고: 라이센스를 구매한 후 가상 어카운트에 표시되지 않는 경우 리셀러에게 연락하여 전송을 요청하거나 Cisco에 연락해야 합니다.

최대한 편리하게 프로세스를 진행하려면 License Invoice(라이센스 송장), Cisco Sales Order Number(Cisco 판매 주문 번호) 및 Smart Account License(Smart Account 라이센스) 페이지의 스크린샷을 가지고 있어야 합니다(Smart Account License).

3단계. 토큰을 생성하려면 Smart Software License 계정으로 이동합니다. 그런 다음 Inventory(인벤토리) > General(일반) 탭을 클릭합니다. New Token... 버튼을 클릭합니다.

4단계. 등록 토큰 생성 창이 열립니다. Description(설명), Expire After(만료 후) 및 Max(최대)를 입력합니다. 사용 수입니다. 그런 다음 Create Token 버튼을 누릅니다.

참고: 만료 후 30일이 권장됩니다.

5단계. 토큰이 생성되면 최근에 만든 토큰 오른쪽에 있는 토큰 링크(흰색 화살표가 있는 파란색 상자) 버튼을 클릭할 수 있습니다.

6단계. 복사할 전체 토큰과 함께 토큰 창이 나타나야 합니다. 토큰을 강조 표시하고, 토큰을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 복사를 클릭하거나 키보드의 ctrl 버튼을 누른 채 c를 동시에 클릭하여 텍스트를 복사할 수 있습니다.

7단계. 토큰을 복사했으면 디바이스에 로그인하여 토큰 키를 업로드해야 합니다. 라우터의 웹 컨피그레이션 페이지에 로그인합니다.

8단계. License(라이센스)로 이동합니다.

9단계. 디바이스가 등록되지 않은 경우 라이센스 권한 부여 상태가 평가 모드로 나열됩니다. Smart Licensing Manager 페이지에서 생성한 토큰(이 섹션의 6단계)을 붙여넣습니다. 그런 다음 Register(등록)를 클릭합니다.

참고: 등록 프로세스에 시간이 걸릴 수 있습니다. 완료될 때까지 기다려 주십시오.

10단계. 토큰이 등록되면 라이센스를 할당해야 합니다. Choose Licenses(라이센스 선택) 버튼을 클릭합니다.

11단계. Smart Licenses 선택 창이 나타납니다. Security -License(보안 라이센스)를 선택한 다음 Save and Authorize(저장 및 권한 부여)를 누릅니다.

12단계. 보안 라이센스 상태는 지금 승인되어야 합니다.

이제 Intrusion Prevention System 구성을 진행할 수 있습니다.

침입 방지 시스템 구성

1단계. 아직 라우터에 로그인하지 않은 경우 라우터의 웹 구성 페이지에 로그인합니다.

2단계. Security(보안) > Threat/IPS > IPS로 이동합니다.

3단계. On을 선택하여 Intrusion Prevention System 기능을 활성화합니다. 끄려면 끄기를 선택합니다.

이 예에서 On을 선택하겠습니다.

4단계. Block Attacks (Prevention)(공격 차단(방지)) 또는 Log Only(로그만)를 선택합니다. 이 예에서는 Block Attacks (Prevention)를 선택하겠습니다. 다음 옵션이 아래에 정의되어 있습니다.

·       Block Attacks (Prevention) - 모든 공격을 차단하려면 선택합니다. 또한 이상 징후를 기록합니다.

· 로그만 - 이 옵션은 이상 징후 식별 시 로그만 생성합니다(클라이언트 정보, 서명 ID 등). 연결에 영향을 주지 않습니다.

5단계. 사용할 IPS 보안 수준을 선택합니다. 다음 옵션은 로 정의됩니다.

· 연결 - 이 모드에서는 가장 심각한 공격을 탐지합니다. 이렇게 하면 다음과 같은 보호 수준이 가장 낮습니다. 위험 공격만 탐지됩니다. 가장 안전하지 않은 옵션입니다.

· 균형 - 선택한 모드는 심각한 공격과 함께 심각한 공격을 탐지합니다. 이를 통해 중간 수준의 보호 기능을 제공합니다. (high + medium severity)는 낮은 위험 서명을 전달하여 검사합니다. 이는 IPS를 위한 중간 수준의 보안입니다.

·       보안 - 보안 모드에서는 심각하고 심각한 공격과 함께 일반 공격을 탐지합니다. 이를 통해 가장 강력한 보호 기능을 제공합니다. 모든 규칙(high + medium + low severity)이 검사됩니다. 이는 IPS의 최고 보안 수준입니다.

참고: 보안 수준이 높을수록 더 많은 공격이 모니터링되므로 시스템 성능에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이 데모에서는 Balanced를 선택하겠습니다.

침입 방지 시스템 서명

6단계. Last Update(최종 업데이트) 필드에 마지막으로 업데이트된 서명의 날짜 및 시간이 표시됩니다.

7단계. 파일 버전에 사용 중인 서명 버전이 표시됩니다.

8단계. 시그니처 ID를 검색하려면 Search by IPS Signature ID(IPS 서명 ID로 검색) 필드에 Signature ID를 입력하고 Search(검색)를 클릭하여 서명이 지원되는지 여부를 확인합니다. 시그니처 ID가 지원되는 경우 아래 표시된 결과와 함께 테이블이 업데이트됩니다.

참고: 서명 ID가 지원되지 않으면 테이블에 아무 것도 표시되지 않습니다.

침입 방지 시스템 서명 테이블

9단계. IPS Signature Table(IPS 시그니처 테이블)에서 다음 필드가 로 정의됩니다.

· 이름 - 서명의 이름입니다.

·       ID - 서명의 고유 식별자입니다. ID를 클릭하면 선택한 서명에 대한 전체 세부 정보를 볼 수 있는 창이 열립니다.

· 심각도 - 심각도 레벨은 보안 영향을 나타냅니다.

· Category - 서명이 속한 범주입니다.

10단계. (선택 사항) IPS 서명 테이블에서 서명 ID를 클릭하면 선택한 서명에 대한 전체 세부 정보가 표시되는 창이 나타납니다.

11단계. IPS Signature Table(IPS 시그니처 테이블)의 하단에서 화살표와 표를 앞뒤로 이동할 숫자를 선택합니다. 페이지당 행 수 드롭다운 목록에서 페이지당 행 수(50, 100 또는 150)를 선택할 수도 있습니다.

12단계. 적용을 클릭하여 실행 중인 구성 파일에 변경 사항을 저장합니다.

참고: 라우터에서 사용 중인 모든 컨피그레이션은 현재 실행 중인 컨피그레이션 파일에 있으며, 이는 휘발성이며 재부팅 사이에 유지되지 않습니다. 재부팅 사이에 컨피그레이션을 유지하려면 실행 중인 컨피그레이션 파일을 시작 컨피그레이션 파일에 복사합니다.

다음 몇 단계에서는 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 복사하는 방법을 보여줍니다.

13단계. 페이지 상단에서 플로피 디스크(저장) 아이콘을 클릭합니다. 그러면 컨피그레이션 관리로 리디렉션되어 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 저장합니다.

14단계. Configuration Management(컨피그레이션 관리)에서 Copy/Save Configuration(컨피그레이션 복사/저장) 섹션으로 아래로 스크롤합니다. 소스가 구성을 실행 중이며 대상이 시작 컨피그레이션인지 확인합니다. Apply를 클릭합니다. 이렇게 하면 실행 중인 컨피그레이션 파일이 시작 컨피그레이션 파일에 복사되어 재부팅 사이에 컨피그레이션을 유지합니다.

IPS 상태

1단계. Security(보안) > Threat/IPS > Status(상태)로 이동합니다.

2단계. Status 페이지에는 Anti Threat 및 IPS 기능이 구성된 경우 위협 및 공격의 세부 정보가 표시됩니다. 대시보드에서는 전체 이벤트 요약을 볼 수 있으며, 선택 항목별로 탐지된 위협 및 공격에 대한 자세한 정보(예: 일, 주, 월)를 확인할 수 있습니다.

3단계. IPS 탭을 클릭합니다. 상위 10개의 공격 대상 클라이언트와 상위 10개의 IPS 공격이 표시됩니다.

IPS 정의 업데이트

수동으로 또는 자동으로 IPS 정의를 업데이트할 수 있습니다. 1-2단계에서는 IPS 정의를 수동으로 업데이트하는 방법을 보여 주며 3-6단계에서는 IPS 정의를 자동으로 업데이트하는 방법을 보여 줍니다.

모범 사례: 매주 보안 서명을 자동으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

1단계. IPS 정의를 수동으로 업데이트하려면 Administration(관리) > File Management(파일 관리)로 이동합니다.

2단계. File Management 페이지의 Manual Upgrade(수동 업그레이드) 섹션으로 스크롤합니다. Signature File for File Type(파일 유형에 대한 시그니처 파일) 및 cisco.com for Upgrade From(업그레이드 대상)을 선택합니다. 그런 다음 Upgrade를 누릅니다. 그러면 최신 보안 서명이 다운로드되어 설치됩니다.

3단계. IPS 정의를 자동으로 업데이트하려면 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > Automatic Updates(자동 업데이트)로 이동합니다.

4단계. 자동 업데이트 페이지가 열립니다. 매주 또는 매월 업데이트를 확인할 수 있습니다. 이메일 또는 웹 UI를 통해 라우터에 알림을 보낼 수 있습니다. 이 예에서는 매주 확인하도록 선택합니다.

참고: 매주 보안 서명을 자동으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

5단계. Automatic Update(자동 업데이트) 섹션으로 아래로 스크롤하여 Security Signature(보안 서명) 필드를 찾습니다. Security Signature Update 드롭다운 목록에서 자동으로 업데이트할 시간을 선택합니다. 이 예에서는 즉시를 선택하겠습니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 실행 중인 컨피그레이션 파일에 변경 사항을 저장합니다.

참고: 상단의 Floppy Disk(플로피 디스크) 아이콘을 클릭하여 실행 중인 컨피그레이션 파일을 시작 컨피그레이션 파일에 복사하려면 Configuration Management(컨피그레이션 관리) 페이지로 이동합니다. 이렇게 하면 재부팅 사이에 컨피그레이션을 유지할 수 있습니다.

결론

이제 RV34x 시리즈 라우터에서 Intrusion Prevention System을 성공적으로 구성했어야 합니다.