목표

SNMP 보기는 디바이스 기능 또는 기능 측면에 대한 액세스를 허용하거나 거부합니다.SNMP 보기는 일반적으로 그룹 프로필에 정의된 그룹과 함께 사용됩니다.이 문서에서는 MIB(Management Information Base) OID(Object Identifier)라는 용어를 다룹니다.OID는 MIB에서만 읽을 수 있는 숫자 문자열입니다.SNMP OID는 SNMP 네트워크에서 요소의 위치를 식별하는 주소와 유사합니다.MIB는 각 OID에 읽기 가능한 레이블을 할당하며, 이를 통해 관리자는 SNMP 메시지를 해석하고 어셈블할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SNMP(Simple Network Management Protocol) 보기를 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RVL200

SNMP 보기 구성

1단계. Router Configuration Utility를 사용하여 SNMP > Views를 선택합니다.SNMP View 페이지가 열립니다.

· 뷰 이름 — 뷰 이름 드롭다운 목록에서 적절한 뷰 이름을 선택합니다.두 가지 기본 보기로 구성됩니다.

- 기본값 — 일부 MIB OID를 포함하는 읽기 및 읽기/쓰기 보기에 대한 기본 SNMP 보기가 표시됩니다.

- DefaultSuper — 관리자 보기에 대한 기본 SNMP 보기가 표시됩니다.하위 트리 OID는 차단하지 않습니다.

· 새 뷰 이름 — 새 뷰 이름 필드에 새 뷰 이름을 입력합니다.

· SubTree ID Tree(하위 트리 ID 트리) — SNMP 보기에 포함하거나 제외할 하위 트리를 표시합니다.

· View Type(보기 유형) - 정의된 OID가 선택한 SNMP 보기에 포함된 경우 포함됨을 선택합니다.정의된 OID가 선택한 SNMP 보기에서 제외된 경우 제외됨을 선택합니다.

2단계. Add to list(목록에 추가)를 클릭하여 목록에 항목을 구성합니다.목록에 최대 20개의 항목을 추가할 수 있습니다.

3단계. Save Settings(설정 저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.