목표

공장 기본 재설정은 사용자가 수정한 모든 컨피그레이션 설정을 지우고 디바이스를 원래 설정으로 복원합니다. 이는 디바이스에 대한 비밀번호를 분실하고 액세스 권한을 다시 얻으려는 경우에 유용합니다. 재부팅을 수행하면 저장된 컨피그레이션으로 디바이스가 재시작됩니다.

이 문서의 목적은 공장 기본 설정으로 재설정하는 방법과 RV130 및 RV130W를 재부팅하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 장치

· RV130

· RV130W

소프트웨어 버전

· v1.0.1.3

공장 기본 설정으로 재설정

웹 구성 유틸리티 또는 라우터 뒷면의 재설정 버튼을 통해 라우터를 공장 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Restore Factory Defaults(공장 기본값 복원)를 선택합니다. Restore Factory Defaults 페이지가 열립니다.

2단계. 디바이스를 재설정하려면 Default(기본) 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 모든 현재 컨피그레이션이 지워집니다.

3단계. 확인 창이 나타납니다. Yes(예)를 클릭하여 계속 진행합니다.

4단계. 재부팅이 완료되면 기본 자격 증명으로 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 비밀번호는 cisco입니다.

하드웨어 재설정

1단계. 장치 뒷면에 있는 Reset(재설정) 버튼을 15초 동안 또는 장치 전면의 전원 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 누릅니다.

라우터가 다시 로드되고 기본 컨피그레이션 설정으로 설정됩니다.

2단계. 기본 자격 증명으로 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 cisco이고 기본 비밀번호는 cisco입니다.

디바이스 재부팅

웹 구성 유틸리티 또는 라우터 뒷면의 전원 버튼을 통해 라우터를 공장 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

웹 구성 유틸리티를 사용하여 재부팅합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Reboot(재부팅)를 선택합니다. 재부팅 페이지가 열립니다.

2단계. Reboot(재부팅) 버튼을 클릭하여 디바이스를 재부팅합니다.

3단계. 재부팅이 완료되면 저장된 관리 자격 증명으로 로그인합니다.

하드웨어 재부팅

1단계. 전원 단추를 눌러 장치를 끕니다. 15초가 지난 후 전원 단추를 두 번 눌러 디바이스의 전원을 다시 켭니다.

2단계. 재부팅이 완료되면 저장된 관리 자격 증명으로 로그인합니다.