목표

포트 트래픽 통계를 통해 관리자는 인터페이스의 상태와 이를 통해 들어오는 트래픽을 볼 수 있습니다. 이러한 통계는 네트워크 관리자가 라우터에 연결된 디바이스의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 이러한 통계를 사용하여 포트당 할당해야 하는 데이터 및 전력의 양을 결정할 수도 있습니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W 외부 포트의 트래픽을 확인하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 장치

- RV130

- RV130W

소프트웨어 버전

- 1.0.3.22

포트 트래픽 통계 보기

포트 트래픽 보기

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Status(상태) > Port Statistics(포트 통계)를 선택합니다.

2단계. Refresh Rate 드롭다운 메뉴에서 라우터가 Port Statistics 페이지를 새로 고칠 간격을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 새로 고침 안 함 — 페이지가 새로 고쳐지지 않습니다.

- 15초 — 페이지가 15초마다 새로 고쳐집니다.

- 30초 —30초마다 페이지가 새로 고쳐집니다.

- 60초 — 페이지가 60초마다 새로 고쳐집니다.

참고: 이 예에서는 No Refresh(새로 고침 없음)를 선택합니다.

3단계. 통계와 수치 데이터를 반올림된 형태로 표시하려면 단순화 통계 데이터 표시 체크박스를 선택합니다. 기본 측정 단위는 바이트입니다.

아래의 포트 통계 테이블을 확인하십시오. 표의 내용은 다음과 같습니다.

- Interface — 인터페이스의 정의된 이름과 번호입니다.

- Packet — 네트워크에서 전송 및 수신된 패킷 수입니다.

- Byte — 네트워크에서 전송 및 수신된 바이트의 볼륨입니다.

- Error — 네트워크에서 전송 및 수신된 오류의 볼륨.

- Dropped — 네트워크에서 전송 및 수신된 삭제된 패킷의 볼륨.

- Multicast — 네트워크에서 전송 및 수신된 멀티캐스트 패킷의 볼륨.

- 충돌 — 네트워크의 충돌 볼륨입니다.

4단계. (선택사항) 개수 지우기 버튼을 클릭하여 모든 값을 0으로 재설정합니다.

5단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

이제 RV130 및 RV130W 라우터의 포트 통계를 볼 수 있습니다.