식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 6월 12일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

문제 설명

드문 경우이지만 PD(Powered Device)에 연결된 포트의 전압 표시는 PSE(Power Source Equipment)가 PD에 제공하는 실제 전압보다 낮습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.2.0.66으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.