식별된 날짜

2016년 1월 19일

해결된 날짜

2016년 6월 14일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

문제 설명

PVID(Port Virtual Local Area Network ID)는 스위치의 웹 기반 유틸리티를 통해 멤버십 유형이 Forbidden(금지됨)으로 설정된 경우 인터페이스에서 활성화됩니다.인터페이스 기능은 영향을 받지 않으며 포트는 관련 VLAN(Virtual Local Area Network)에 대한 트래픽을 계속 차단합니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.2.0.63으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.