목표

포트 및 VLAN 미러링은 지정된 포트 또는 VLAN의 트래픽을 모니터링할 수 있는 기능입니다. 스위치는 지정된 포트 또는 VLAN에서 트래픽 활동의 복사본을 생성하고 이 복사본을 Analyzer 네트워크/디바이스에 연결된 포트로 보냅니다. 이 기능을 적용하여 지정된 포트에서 트래픽 활동을 모니터링하고 네트워크에 침입하려는 침입자를 확인할 수 있습니다. 그러면 네트워크와 해당 리소스에 보안이 제공됩니다.

이 문서에서는 200/300 Series 관리 스위치에서 포트 및 VLAN 미러링을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

포트/VLAN 미러링 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Diagnostics(진단) > Port and VLAN Mirroring(포트 및 VLAN 미러링)을 선택합니다. Port and VLAN Mirroring(포트 및 VLAN 미러링) 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭합니다. Add Port and VLAN Mirroring(포트 및 VLAN 미러링 추가) 창이 나타납니다.

3단계. Destination Port(대상 포트) 드롭다운 목록에서 분석기 포트로 사용할 포트를 선택합니다. 네트워크에 직접 연결된 이 포트는 네트워크 트래픽을 분석합니다.

4단계. Source Interface 필드에는 트래픽을 모니터링하는 두 가지 방법이 있습니다. 적절한 라디오 버튼을 클릭합니다. 트래픽을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- 포트 — Port(포트) 드롭다운 목록에서 트래픽을 분석기 포트로 보낼 포트를 선택합니다.

- VLAN — VLAN 드롭다운 목록에서 트래픽을 분석기 포트로 보낼 VLAN을 선택합니다.

5단계. 4단계에서 소스 인터페이스로 Port를 선택한 경우 Type 필드를 사용할 수 있습니다. Type 필드에서 분석기 포트에서 분석할 패킷 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Rx Only — 소스 포트의 수신 트래픽만 분석기 포트로 보냅니다.

- Tx Only — 소스 포트에서 분석기 포트로 발신 트래픽만 전송합니다.

- Tx 및 Rx — 소스 포트의 수신 및 발신 트래픽을 모두 분석기 포트로 보냅니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

7단계. (선택 사항) 편집할 미러링 테이블 항목의 확인란을 선택하고 Edit를 클릭합니다. Edit 창이 나타납니다.

8단계. 이전에 선택한 설정에서 변경할 설정을 선택합니다.

9단계. (선택 사항) 삭제할 미러링 테이블 항목의 확인란을 선택하고 delete를 클릭합니다.