목표

IPv6는 IPv4를 대체하도록 설계된 인터넷 프로토콜입니다. 현재 IPv4 프로토콜에서 허용하는 것보다 더 많은 IP 주소를 허용하도록 설계되었습니다. IPv6는 또한 네트워크를 통과하는 데 필요한 처리 시간을 줄이기 위해 새로운 헤더를 사용합니다.

Cisco SF200/300 Series 스위치에서는 IPv6를 4가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 디바이스의 사용 가능한 포트 중 하나를 통하거나, 디바이스에 대한 연결의 단일 포트로 여러 포트를 활용하는 데 사용할 수 있는 LAG(Link Aggregation Group)를 통하거나, 디바이스가 현재 있는 VLAN을 통하거나, IPv4 헤더에 IPv6 패킷을 캡슐화하여 기존 IPv4 네트워크 내에서 프로토콜을 사용할 수 있도록 하는 ISATAP(Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol)를 통합니다.

참고: 스위치에서 IPv6 주소는 하나만 할당할 수 있습니다. 이 IPv6 주소는 포트, LAG(Link Aggregation Group) 인터페이스 또는 VLAN에 할당할 수 있습니다.

이 문서에서는 IPv6 인터페이스를 구성하고 200 및 300 Series Managed Switches의 IPv6 인터페이스에 IPv6 주소를 할당하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

IPv6 인터페이스

IPv6 인터페이스 추가

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드일 때 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택하거나 스위치가 레이어 3 모드일 때 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > Management and IP Interfaces(관리 및 IP 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택합니다. IPv6 Interfaces 페이지가 열립니다.

2단계. 새 IPv6 인터페이스를 추가하려면 Add를 클릭합니다. Add IPv6 Interface(IPv6 인터페이스 추가) 창이 나타납니다.

3단계. 생성할 원하는 IPv6 인터페이스의 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 IPv6 인터페이스가 될 포트를 선택합니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 IPv6 인터페이스가 될 LAG를 선택합니다.

· VLAN — VLAN 드롭다운 목록에서 IPv6 인터페이스가 될 VLAN을 선택합니다.

· ISATAP 터널 — ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) 터널이 IPv6 인터페이스로 구성됩니다. ISATAP 터널은 IPv4 네트워크를 통해 두 IPv6 네트워크 간에 트래픽을 전송하는 데 사용됩니다.

4단계. Number of DAD Attempts 필드에 DAD(Duplicate Address Detection) 시도 횟수를 입력합니다. 새 유니캐스트 IPv6 주소가 할당되기 전에 고유한지 확인하기 위해 네트워크를 통해 연속적으로 전송되는 인접 디바이스 요청 메시지 수입니다. 이 기능을 비활성화하려면 0을 입력합니다.

5단계(선택 사항) 상태 비저장 IPv6 주소 자동 구성을 활성화하려면 IPv6 Address Auto Configuration(IPv6 주소 자동 구성) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다. 이렇게 하면 인터페이스에서 수신된 라우터 광고를 기반으로 사이트 로컬 및 글로벌 IP 주소를 자동으로 할당할 수 있습니다.

6단계(선택 사항) ICMPv6 메시지를 활성화하려면 ICMPv6 Messages 필드에서 Enable을 선택합니다. 이러한 메시지는 서버에 오류에 대한 신호를 보내지만 서버 오버로드는 발생하지 않습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다. IPv6 인터페이스가 생성됩니다.

참고: 인터페이스에 IPv6 주소를 수동으로 할당하려면 IPv6 Address Table을 클릭합니다.

IPv6 인터페이스 편집

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드일 때 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택하거나 스위치가 레이어 3 모드일 때 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > Management and IP Interfaces(관리 및 IP 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택합니다. IPv6 Interfaces 페이지가 열립니다.

2단계. 수정할 IPv6 인터페이스의 확인란을 선택합니다.

3단계. Edit를 클릭합니다. Edit IPv6 창이 나타납니다.

Interface 필드는 수정할 인터페이스를 표시합니다.

4단계. Number of DAD Attempts 필드에 DAD(Duplicate Address Detection) 시도 횟수를 입력합니다. 새 유니캐스트 IPv6 주소가 할당되기 전에 고유한지 확인하기 위해 네트워크를 통해 연속적으로 전송되는 인접 디바이스 요청 메시지 수입니다. 이 기능을 비활성화하려면 0을 입력합니다.

5단계(선택 사항) 상태 비저장 IPv6 주소 자동 구성을 활성화하려면 IPv6 Address Auto Configuration(IPv6 주소 자동 구성) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다. 이렇게 하면 인터페이스에서 수신된 라우터 광고를 기반으로 사이트 로컬 및 글로벌 IP 주소를 자동으로 할당할 수 있습니다.

6단계(선택 사항) ICMPv6 메시지를 활성화하려면 ICMPv6 Messages 필드에서 Enable을 선택합니다. 이러한 메시지는 서버에 오류에 대한 신호를 보내지만 서버 오버로드는 발생하지 않습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다. IPv6 인터페이스 컨피그레이션이 저장됩니다.

IPv6 인터페이스 삭제

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드일 때 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택하거나 스위치가 레이어 3 모드일 때 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > Management and IP Interfaces(관리 및 IP 인터페이스) > IPv6 Interface(IPv6 인터페이스)를 선택합니다. IPv6 Interfaces 페이지가 열립니다.

2단계. 삭제할 IPv6 인터페이스의 확인란을 선택합니다.

3단계. 삭제를 클릭합니다. IPv6 인터페이스가 삭제됩니다.

IPv6 주소

IPv6 주소 추가

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드에 있는 경우 Administration > Management Interface > IPv6 Addresses를 선택하거나 스위치가 레이어 3 모드에 있는 경우 IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses를 선택합니다. IPv6 Addresses(IPv6 주소) 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Name 드롭다운 목록에서 IPv6 주소가 할당된 인터페이스를 선택하고 Go를 클릭합니다. 인터페이스에 대해 구성된 IPv6 주소가 표시됩니다.

3단계. Add(추가)를 클릭하여 지정된 인터페이스에 IPv6 주소를 구성합니다. Add IPv6 Address 창이 나타납니다.

IPv6 Interface 필드는 구성할 인터페이스를 표시합니다.

4단계. IPv6 Address Type 필드에서 원하는 IPv6 주소 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Link Local — IPv6 주소는 링크 로컬 주소입니다. 링크 로컬 주소는 내부 LAN 연결에 사용되며 라우팅 가능하지 않습니다. 링크 로컬 주소의 접두사는 FF80입니다.

· 전역 — IPv6 주소가 전역 주소입니다. 전역 주소는 전역적으로 고유하며 라우팅 가능한 유니캐스트 주소입니다.

5단계. IPv6 Address 필드에 IPv6 인터페이스에 할당할 IPv6 주소를 입력합니다.

6단계. IPv6 주소 유형이 전역인 경우 Prefix Length 필드에 주소의 접두사 길이를 입력합니다. 접두사 길이는 서브넷을 구성하는 IP 주소의 범위를 정의합니다. 접두사 길이는 IPv6 주소의 네트워크 비트 수를 정의합니다. 예를 들어, 접두사 길이 64는 첫 번째 64 비트를 네트워크 비트로 간주할 것입니다. 이렇게 하면 마지막 64비트가 호스트 비트로 남게 됩니다.

7단계(선택 사항) IPv6 주소 유형이 전역인 경우 EUI-64 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 Extended Unique Identifier 64를 활성화합니다. EUI-64를 사용하면 수동 컨피그레이션이나 DHCP 서버 없이 호스트가 고유한 64비트 IPv6 주소를 할당할 수 있습니다. EUI-64를 사용하면 디바이스의 48비트 MAC 주소가 두 부분으로 분할됩니다. MAC 주소의 가장 왼쪽 24비트는 IPv6 주소의 가장 왼쪽 24비트를 구성합니다. MAC 주소의 가장 오른쪽 비트 24개는 IPv6 주소의 가장 오른쪽 비트 24개를 구성합니다. IPv6 주소를 완료하려면 EUI-64에서 16진수 값 FFFE를 중간에 삽입합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다. IPv6 주소는 IPv6 인터페이스에 구성됩니다.

참고: 구성된 IPv6 인터페이스를 보려면 IPv6 인터페이스 테이블을 클릭합니다.

IPv6 주소 삭제

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드에 있는 경우 Administration > Management Interface > IPv6 Addresses를 선택하거나 스위치가 레이어 3 모드에 있는 경우 IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses를 선택합니다. IPv6 Addresses(IPv6 주소) 페이지가 열립니다.

2단계. 삭제할 인터페이스의 확인란을 선택합니다.

3단계. 삭제를 클릭합니다. IPv6 주소가 삭제됩니다.

참고: 구성된 IPv6 주소가 삭제되면 항목이 기본 주소로 돌아갑니다.