목표

802.1X는 포트 기반 PNAC(Network Access Control)를 위한 IEEE 표준입니다. 포트에 연결된 디바이스에 인증 방법을 제공합니다.802.1X는 세 부분으로 구성됩니다.인증하려는 사용자 또는 클라이언트(신청자)입니다.인증을 수행하는 서버인증자를 호출하는 사이에 있는 디바이스입니다.시간 범위는 802.1x 활성 포트에서 802.1x가 활성화된 기간을 정의하는 데 사용됩니다.이는 특정 시간에 네트워크에 대한 액세스를 제한하는 데 유용할 수 있습니다.예를 들어, 네트워크 관리자는 사무실 네트워크 액세스를 업무 시간으로만 제한할 수 있습니다.300 시리즈 스위치는 최대 20개의 절대 시간 범위를 지원합니다.

시간 범위를 적용하려면 Port Authentication 페이지를 통해 포트에 바인딩해야 합니다.자세한 내용은 200/300 Series Managed Switch의 802.1X 포트 인증 구성을 참조하십시오.

이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 절대 및 반복 시간 범위를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

절대 시간 범위 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security > 802.1X > Time Range를 선택합니다.[시간 범위] 페이지가 열립니다.

2단계. 추가를 클릭합니다.Add Time Range 창이 나타납니다.

3단계. 시간 범위 이름 필드에 시간 범위의 이름을 입력합니다.

4단계. Absolute Starting Time 필드에서 원하는 시작 시간에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 즉시 — 시간 범위는 생성된 시간부터 시작합니다.

· 날짜 및 시간 — 드롭다운 목록에서 시작 시간을 선택합니다.

5단계. Absolute Ending Time 필드에서 원하는 종료 시간에 해당하는 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 무한대 — 시간 범위는 무한대 끝이 없습니다.

· 날짜 및 시간 — 드롭다운 목록에서 종료 시간을 선택합니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.시간 범위가 생성됩니다.

7단계. 시간 범위를 편집하려면 편집할 시간 범위의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다.

8단계. 시간 범위를 삭제하려면 삭제할 시간 범위의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다.

반복 범위 구성

반복 범위는 절대 시간 범위와 함께 구성된 시간 범위입니다.802.1x 지원 포트에서 802.1x가 활성화된 시기를 더 정의하는 데 사용됩니다.포트는 절대 및 반복 시간 범위가 모두 충족된 경우에만 활성으로 간주됩니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security > 802.1X > Recurring Range를 선택합니다.Recurring Range 페이지가 열립니다.

2단계. Time Range Name equals to 드롭다운 목록에서 반복 범위를 적용할 원하는 절대 시간 범위를 선택합니다.

3단계. 이동을 클릭합니다.지정된 시간 범위에 적용된 반복 범위가 표시됩니다.

4단계. 추가를 클릭합니다.Add Recurring Range 창이 나타납니다.

5단계. Time Range Name 드롭다운 목록에서 반복 범위가 적용될 시간 범위를 선택합니다.

6단계. Recurring Starting Time 필드의 Day of the Week and Time 드롭다운 목록에서 반복 범위의 시작 시간을 구성합니다.

7단계. Recurring Ending Time 필드의 Day of the Week and Time 드롭다운 목록에서 반복 범위의 종료 시간을 구성합니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.반복 범위가 시간 범위에 추가됩니다.

9단계. 반복 범위를 삭제하려면 삭제할 반복 범위의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다.