목표

텔넷은 인터넷 또는 LAN을 통해 명령줄 인터페이스에 의해 디바이스를 제어할 수 있게 해주는 네트워크 프로토콜입니다.  텔넷을 사용할 경우 관리자는 텔넷 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 스위치를 구성할 수 있습니다. 그러나 텔넷 메시지는 암호화되지 않으므로 SSH 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.

이 문서에서는 SF/SG 300 및 SF/SG 500 Series Managed Switch에서 텔넷 서비스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

· SF/SG 500 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.4.1.3

텔넷 서비스 사용

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)를 선택합니다.TCP/UDP Services 페이지가 열립니다.

2단계. 텔넷 서비스 확인란에서 Enable(활성화)을 선택하여 텔넷 사용을 통해 스위치에 대한 액세스를 활성화합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 텔넷 서비스를 즉시 활성화합니다.

참고:Windows 운영 체제의 경우 운영 체제를 통해 활성화될 때까지 CMD에서 telnet 명령을 사용할 수 없습니다.자세한 내용은 Windows 텔넷:FAQ 페이지

4단계. 텔넷을 통해 스위치에 액세스하려면 명령 프롬프트를 열고 telnet n.n.n.n을 입력합니다.그래픽 사용자 인터페이스에 액세스하는 데 사용되는 것과 동일한 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

참고:n.n.n.n은 스위치의 IP 주소를 나타냅니다.스위치의 기본 IP 주소는 192.168.1.254입니다.