목표

SNMP는 네트워크 디바이스 관리에 사용되는 네트워크 관리 프로토콜입니다. 네트워크 내 다양한 디바이스의 정보를 기록, 저장 및 공유하여 관리자가 네트워크 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 합니다. SNMP는 MIB(Management Information Base)를 사용하여 사용 가능한 정보를 계층적으로 저장합니다. SNMP 사용자를 구성할 수 있습니다. 이 사용자는 SNMP 그룹에 속하며, 사용자에게 SNMP 특성 및 액세스 권한을 부여합니다. 이 문서에서는 300 Series Managed Switch에서 SNMP 사용자를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 스위치에서 SNMP를 활성화해야 제대로 작동합니다. SNMP를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switch에서 SNMP(Simple Network Management Protocol) 서비스 활성화 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

SNMP 사용자 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > Users(사용자)를 선택합니다. Users(사용자) 페이지가 열립니다.

2단계. 추가를 클릭합니다. Add User 창이 나타납니다.

3단계. 사용자 이름 필드에 사용자의 사용자 이름을 입력합니다.

4단계. 특정 라디오 버튼을 클릭하여 해당 엔진 ID를 선택합니다. 엔진 ID는 사용자에게 SNMP 기능을 제공하는 디바이스입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 로컬 — 이 옵션은 로컬 스위치를 엔진 ID로 선택합니다.

· 원격 IP 주소 — 이 옵션은 스위치 사용자에게 SNMP 기능을 제공하는 이미 구성된 엔진 ID의 IP를 선택합니다.

참고: 엔진 ID를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches에서 SNMP(Simple Network Management Protocol) 엔진 ID 구성 문서를 참조하십시오.

5단계. Group Name(그룹 이름) 드롭다운 목록에서 이 사용자가 속할 SNMP 그룹을 선택합니다.

참고: SNMP 그룹을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switch의 SNMP(Simple Network Management Protocol) 그룹 구성 문서를 참조하십시오.

6단계. 인증 방법의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 없음 — 사용자 인증이 사용되지 않습니다.

· MD5 비밀번호 — 사용자가 제공한 비밀번호는 MD5 인증 방법을 사용하여 암호화됩니다. MD5는 128비트 해시 값을 가지며 일반적으로 데이터 무결성에 사용되는 암호화 해시 함수입니다.

· SHA 비밀번호 — 사용자가 제공하는 비밀번호는 SHA(Secure Hash Algorithm) 인증 방법을 사용하여 암호화됩니다. 해시 함수는 임의의 크기의 입력을 160비트 해시 값인 고정 크기의 출력으로 변환하는 데 사용됩니다.

7단계. Authentication Password(인증 비밀번호) 필드에서 인증 비밀번호 옵션의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Encrypted — 이 옵션을 사용하면 이미 암호화된 비밀번호를 입력할 수 있습니다.

· 일반 텍스트 — 이 옵션을 사용하면 비밀번호를 일반 텍스트로 입력할 수 있습니다.

8단계. Privacy Method(프라이버시 방법) 필드에서 프라이버시 방법의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 없음 —개인 정보 암호가 암호화되지 않았습니다.

· DES —개인 정보 비밀번호는 DES(Data Encryption Standard)로 암호화됩니다. DES는 64비트 입력 값을 사용하며 메시지의 암호화 및 해독에 56비트 키를 사용하는 표준입니다. 발신자와 수신자가 동일한 키를 사용하는 대칭 암호화 알고리즘입니다.

9단계. Privacy Password(프라이버시 비밀번호) 필드에 프라이버시 비밀번호를 입력하려면 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Encrypted —이 옵션을 사용하면 암호화된 개인 정보 암호를 입력할 수 있습니다.

· 일반 텍스트 —이 옵션을 사용하면 개인 정보 암호를 일반 텍스트로 입력할 수 있습니다.

10단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

11단계(선택 사항) 사용자를 편집하려면 편집할 사용자의 확인란을 선택하고 편집을 클릭합니다.

12단계(선택 사항) 사용자를 삭제하려면 삭제할 사용자의 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다.