목표

세션 시간 초과는 서버가 세션을 자동으로 종료하기 전에 세션이 유휴 상태로 유지되는 시간을 지정합니다.그런 다음 사용자가 다시 로그인하여 필요한 세션을 다시 설정해야 합니다.이는 주로 보안 용도로 사용됩니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 유휴 세션 시간 제한을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

유휴 세션 시간 초과 구성

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 유휴 세션 시간 초과를 선택합니다.Idle Session Timeout 페이지가 열립니다.

2단계. HTTP Session Timeout 드롭다운 목록에서 각 세션에 대해 원하는 시간 제한(분)을 선택합니다.세션이 자동으로 종료되기 전에 HTTP 세션이 유휴 상태로 유지될 수 있는 시간을 지정합니다.HTTP 세션은 웹 브라우저에서 디바이스 GUI에 액세스할 때 사용됩니다.

3단계. HTTPS Session Timeout 드롭다운 목록에서 각 세션에 대해 원하는 시간 제한(분)을 선택합니다.세션이 자동으로 종료되기 전에 HTTPS 세션이 유휴 상태로 유지될 수 있는 시간을 지정합니다.HTTPS 세션은 HTTP와 동일하지만 안전한 방식으로 이루어집니다.HTTP의 일반 텍스트와 비교하여 통신이 암호화됩니다.

4단계. Console Session Timeout 드롭다운 목록에서 각 세션에 대해 원하는 시간 제한(분)을 선택합니다.콘솔 세션이 자동으로 종료되기 전에 유휴 상태로 유지할 수 있는 시간을 지정합니다.콘솔 세션은 콘솔 터미널을 통해 디바이스에 액세스할 때 사용됩니다.

5단계. Telnet Session Timeout 드롭다운 목록에서 각 세션에 대해 원하는 시간 제한(분)을 선택합니다.이렇게 하면 세션이 자동으로 종료되기 전에 텔넷 세션을 유휴 상태로 유지할 수 있는 시간을 지정합니다.텔넷 세션은 텔넷 프로토콜을 사용하여 디바이스에 원격으로 로그인할 때 사용됩니다.

6단계. SSH Session Timeout 드롭다운 목록에서 각 세션에 대해 원하는 시간 제한(분)을 선택합니다.세션이 자동으로 종료되기 전에 SSH 세션이 유휴 상태로 유지될 수 있는 시간을 지정합니다.SSH(Secure Shell) 세션은 SSH 프로토콜을 통해 디바이스에 원격으로 로그인할 때 사용하는 세션입니다.

참고:모든 세션의 기본 시간 제한은 10분입니다.Never for any session 값은 시간 제한이 세션에 적용되지 않음을 나타냅니다.세션이 비활성 상태에 관계없이 항상 서버에 연결되어 있습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.