목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 SNMP 관리자가 SNMP 메시지 교환을 통해 SNMP 에이전트를 제어할 수 있도록 하는 애플리케이션 레이어 프로토콜입니다. SNMP는 네트워크 문제를 찾아 해결하고 네트워크 성능을 관리하며 네트워크 성장을 계획하는 데 도움이 됩니다.SNMPv3는 보안 표준 및 개인 정보를 더 많이 제공하는 SNMP의 고급 버전입니다.엔진 ID는 SNMPv3 엔티티 또는 에이전트가 고유하게 식별하기 위해 사용됩니다.이 문서에서는 SX500 Series Stackable Switch에서 SNMP 엔진 ID를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:SNMP 사용자를 추가하려면 SX500 Stackable 스위치에서 SNMP 사용자 구성 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

SNMP 엔진 ID 구성

로컬 엔진 ID 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 엔진 ID를 선택합니다. 엔진 ID 페이지가 열립니다.

참고:로컬 엔진 ID는 SNMP 엔진의 고유 식별자로 정의되며, 일반적으로 식별에는 사용되지만 주소 지정에는 사용되지 않습니다.로컬 디바이스 엔진 ID는 SNMP 구성을 나타냅니다.엔진 ID가 변경되면 구성된 모든 SNMP 사용자 및 SNMP 그룹이 지워집니다.

2단계. Local Engine ID(로컬 엔진 ID) 필드에서 로컬 엔진 ID를 생성할 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

- Use Default(기본값 사용) — 디바이스 생성 엔진 ID를 사용하며 다음과 같이 정의된 스위치의 MAC 주소를 기반으로 합니다.

- 처음 4초 — 첫 번째 비트는 1이고 나머지는 IANA(Internet Assigned Numbers Authority) 엔터프라이즈 번호입니다.

- 다섯 번째 8진수 — 다음 MAC 주소를 나타내기 위해 3으로 설정됩니다.

- 마지막 6초 — 스위치에 속하는 MAC 주소입니다.

- 없음 — 이 옵션은 엔진 ID가 사용되지 않음을 나타냅니다.

- User Defined(사용자 정의) — 사용자가 로컬 디바이스 엔진 ID를 입력할 수 있습니다.

3단계. 2단계에서 사용자 정의를 선택한 경우 옆에 제공된 필드에 원하는 엔진 ID를 입력합니다.엔진 ID는 10부터 64까지의 16진수 문자열이어야 합니다. 16진수 문자 수는 20자 이상이어야 합니다.

4단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

5단계. 확인을 클릭하여 데이터베이스 지우기를 확인합니다.

원격 엔진 ID 구성

사용자는 로컬 스위치 이외에 다른 SNMP 엔티티에 연결됩니다.원격 엔진 ID가 정의되고 원격 디바이스가 알림 메시지를 수신하지만 정보를 요청할 수는 없습니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 엔진 ID를 선택합니다. 엔진 ID 페이지가 열립니다.

2단계. Remote Engine ID 테이블에서 Add(추가)를 클릭하여 자신의 SNMP 엔진 ID로 매핑할 새 원격 엔진 ID를 추가합니다.아래 표에는 엔진이 메시지를 주고받을 수 있는 추가된 모든 원격 엔진 ID 및 IP 주소가 나와 있습니다.새 창이 나타납니다.

3단계. Server Definition(서버 정의) 필드에서 원격 엔진을 IP 주소 또는 이름으로 지정할지 선택합니다.

- 이름별 — 웹 사이트 이름 또는 도메인 이름을 지정합니다.

- IP 주소별 — 웹 사이트 IP 주소를 지정합니다(예:192.168.1.200).

4단계. 3단계에서 IP 주소별을 클릭한 경우 원격 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)의 유형을 기준으로 버전 4 또는 버전 6을 클릭합니다.

5단계. IPv6를 4단계에서 선택한 경우 IPv6 Address Type 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

- Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크의 각 호스트를 식별합니다.링크 로컬 주소는 라우팅할 수 없으며 로컬 네트워크에서만 통신에 사용할 수 있습니다.

- 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

6단계. 9단계에서 IPv6 주소 유형에 대해 Link Local(로컬 링크)을 선택한 경우 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.목록에 사용 가능한 모든 인터페이스의 접두사가 표시될 수 있습니다.인터페이스는 IPv6 인터페이스에서 구성할 수 있습니다.자세한 지침은 SX500 Series Stackable Switch의 IPv6 Interface Configuration(IPv6 인터페이스 컨피그레이션)을 참조하십시오.

7단계. 3단계에서 클릭한 옵션에 대해 Server IP Address/Name 필드에 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력합니다.

8단계. Engine ID 필드에 7단계에서 입력한 각 IP 주소/도메인 이름과 연결된 원격 엔진 ID를 입력합니다.

9단계. 적용을 클릭합니다.

SNMP 엔진 ID 수정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 엔진 ID를 선택합니다. 엔진 ID 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 확인란을 선택하고 Edit(수정)를 클릭하여 SNMP 엔진 ID를 편집합니다.새 창이 나타납니다.

3단계. (선택 사항) 엔진 ID를 편집해야 하는 IP Address 드롭다운 목록에서 IP 주소를 선택합니다.

4단계. Engine ID 필드에 원하는 엔진 ID를 입력합니다.

5단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

참고: 기존 매핑을 수정할 경우 서버 정의 또는 IP 버전을 변경할 수 없습니다.이러한 변경 사항에 대해 새 항목을 만들어야 합니다.

SNMP 엔진 ID 삭제

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SNMP > 엔진 ID를 선택합니다. 엔진 ID 페이지가 열립니다.

.

2단계. Remote Engine ID 테이블에서 SNMP 매핑을 삭제해야 하는 경우 해당 확인란을 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.