소개

QoS(Quality of Service)는 주로 네트워크 성능을 개선하는 데 사용되며 사용자에게 필요한 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.트래픽 유형을 기반으로 트래픽 플로우의 우선 순위를 지정합니다.일반적으로 음성 트래픽에는 데이터 트래픽보다 우선 순위가 높습니다.

이 시나리오에서는 QoS 속성이 기본 모드에서 우선 순위가 가장 높은 스위치에 구성됩니다.

목표

이 문서의 목적은 Sx500 및 SG500X Series Stackable Switch의 인터페이스에서 QoS 속성을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 시리즈

- SG500X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.8.06

QoS 속성 구성

참고:사용 중인 디바이스의 정확한 모델에 따라 이미지가 약간 다를 수 있습니다.아래 이미지는 SG500X-48MP 스위치에서 가져온 것입니다.

1단계. 스위치 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > QoS Properties를 선택합니다.

2단계. 기본 설정 QoS 모드를 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 비활성화 — 디바이스에서 QoS가 비활성화됩니다.이 모드에서는 모든 트래픽이 단일 대기열에 매핑되므로 가장 많은 노력이 수행되므로 어떤 유형의 트래픽도 우선 순위가 지정되지 않습니다.

- Basic(기본) — QoS가 기본 모드에서 디바이스에서 활성화됩니다.기본 모드는 동일한 클래스의 모든 트래픽이 동일한 처리를 받는 모드입니다.이 값은 외부에서 할당됩니다.이 QoS 값은 트래픽에 대해 수행해야 하는 트래픽 클래스 및 QoS 작업을 결정합니다.

- 고급 — 고급 모드의 디바이스에서 QoS가 활성화됩니다.고급 모드는 플로우 QoS 서비스별로 작동하는 모드입니다.클래스 맵과 폴리서로 구성됩니다.Class 맵은 흐름에 있는 트래픽의 종류에 대해 알려주며 소수의 ACL로 구성됩니다.ACL과 일치하는 패킷은 하나의 흐름에 속합니다.폴리서는 구성된 QoS를 플로우에 적용합니다.QoS 컨피그레이션 값은 이그레스 큐, DSCP 또는 CoS/802.1p 값 및 초과 트래픽에 수행할 수 있는 작업이 될 수 있습니다.

참고:이 예에서는 Basic이 선택됩니다.이것이 기본 설정입니다.

3단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

4단계. Interface CoS Configuration Table(인터페이스 CoS 컨피그레이션 테이블)의 Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 QoS 속성에 대한 Interface Type(인터페이스 유형)을 선택한 다음 Go(이동)를 클릭하여 해당 인터페이스를 보거나 수정합니다.

참고:이 예에서는 Port of Unit 1/1이 선택됩니다.

그런 다음 QoS 컨피그레이션 테이블에는 다음 열로 선택한 인터페이스 유형에 따라 포트가 표시됩니다.

- 인터페이스 — 두 가지 유형의 인터페이스가 있습니다.

- Port — 스위치의 개별 포트를 나타냅니다.Port of Unit 옵션은 스택의 유닛당 구성할 수 있는 포트 집합을 포함합니다.포트의 인터페이스는 스택에서 유닛의 유닛 ID(액티브, 멤버, 스탠바이)로 표시되고, 스택에서 사용할 수 있는 확장 슬롯 수로 표시됩니다.예를 들어, Port of Unit 1/2는 포트가 스택의 스위치에 연결되었음을 나타내며, 이는 유닛 ID가 1이고 2개의 확장 슬롯이 포함되어 있습니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

- LAG — 스위치의 LAG(Link Aggregation Group)를 나타냅니다.LAG에는 포트 집합이 포함됩니다.Interface Type 컨피그레이션은 LAG에 구성되며, LAG에 있는 모든 포트가 구성됩니다.

- 기본 CoS — 이 VLAN 태그가 없는 수신 패킷의 기본 VPT(VLAN Priority Tag) 값을 표시합니다.기본 CoS 클래스는 0입니다. 따라서 이러한 기본값은 태그가 지정되지 않은 프레임에만 적용되며 [전역 설정] 페이지에서 [기본 모드] 및 [신뢰 CoS]가 선택된 프레임에 대해서만 적용됩니다.

5단계. QoS를 설정할 인터페이스의 확인란을 선택한 다음 Edit 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 포트 GE46이 선택됩니다.

6단계. 표시되는 QoS 컨피그레이션 수정 창에서 표시된 인터페이스가 이전 페이지에서 선택한 인터페이스인지 확인합니다.그렇지 않으면 드롭다운 메뉴에서 올바른 인터페이스를 선택합니다.

7단계. Default CoS 드롭다운 목록에서 수신 패킷에 할당할 기본 CoS 값을 선택합니다.이는 VLAN 태그가 없는 것입니다.범위는 0~7입니다. 0은 가장 낮은 우선 순위이고 7은 가장 높은 우선 순위입니다.

참고:이 예에서는 우선 순위가 7로 설정됩니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.

이제 스위치에서 QoS 속성을 성공적으로 구성했습니다.

QoS 설정 복사

동일한 컨피그레이션을 다른 포트에 적용하려면 한 포트에서 다른 포트로 설정을 복사할 수 있습니다.다음 단계를 수행하십시오.

1단계. Interface CoS Configuration Table(인터페이스 CoS 컨피그레이션 테이블)에서 복사할 포트를 클릭한 다음 Copy Settings(설정 복사)를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 포트 GE46이 선택됩니다.

2단계. 표시되는 팝업 창에서 동일한 설정을 적용할 포트를 입력하고 적용을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 GE46의 설정이 GE1에만 복사됩니다.

이제 QoS 설정을 GE1에 성공적으로 복사했습니다.

공장 기본값으로 복원

설정을 공장 기본값으로 복원하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계. Interface CoS Configuration Table(인터페이스 CoS 컨피그레이션 테이블)에서 설정을 기본값으로 재설정할 포트의 확인란을 선택합니다.이 예에서는 GE1과 GE6를 선택합니다.

참고:테이블 상단의 상자를 클릭하여 모든 포트를 확인할 수도 있습니다.

2단계. 기본값 복원을 누릅니다.

3단계. 컨피그레이션을 영구적으로 저장하려면 웹 기반 유틸리티 의 상단에서 깜박이는 를 클릭합니다.