목표

TCP 및 UDP는 인터넷 프로토콜 제품군의 핵심 프로토콜 중 하나인 전송 프로토콜입니다.TCP와 UDP는 모두 TCP/IP 모델의 전송 레이어에서 작동하며, TCP는 안정적인 연결을 설정하기 위해 3방향 핸드셰이크를 사용하지만 UDP는 신뢰할 수 없지만 TCP와 비교할 때 더 빠릅니다.네트워크 디바이스는 디바이스를 쉽게 관리하기 위해 TCP 또는 UDP를 사용하는 일부 서비스를 제공합니다.요구 사항에 따라 서비스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 TCP/UDP 서비스를 활성화하거나 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

- v1.2.7.76

TCP/UDP 서비스 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)를 선택합니다.TCP/UDP Services 페이지가 열립니다.

2단계. Enable(활성화) 확인란을 선택하여 해당 TCP/UDP 서비스를 활성화합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- HTTP 서비스 — 웹 서버와 통신하는 데 사용되는 프로토콜입니다.TCP를 사용합니다.

- HTTPS 서비스 — Hypertext Transfer Protocol Secure를 의미합니다.이는 HTTP와 유사하지만 TLS 또는 SSL을 사용하여 데이터를 암호화하고 해독하므로 HTTP보다 더 안전합니다.TCP를 사용합니다.

- SNMP 서비스 — SNMP(Simple Network Management Protocol)를 의미합니다.라우터, 스위치, 프린터 등과 같은 IP 네트워크의 디바이스를 관리하는 데 사용됩니다.일반적으로 UDP를 사용합니다.

- 텔넷 서비스 — 인터넷을 통해서도 물론 콘솔을 통해 원격 시스템과 통신하는 가상 터미널을 만드는 데 사용됩니다.텔넷을 통해 전달되는 통신은 일반 텍스트 형식입니다.TCP를 사용합니다.

- SSH 서비스 — Secure Shell을 나타냅니다.이는 안전하지 않은 네트워크(종종 인터넷)에 의해 연결된 두 컴퓨터 간에 보안 연결을 만드는 데 사용됩니다. 이는 텔넷과 유사하지만 더 안전합니다.SSH를 통해 전달되는 통신은 암호화됩니다.TCP를 사용합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

TCP Service Table(TCP 서비스 테이블)은 현재 활성 상태인 각 서비스에 대해 다음 필드를 표시합니다.

- 서비스 이름 — 스위치가 TCP 서비스를 제공하는 액세스 방법입니다.

- SSH — 스위치의 명령줄에 대한 암호화된 액세스를 제공합니다.

- 텔넷 — 스위치의 명령줄에 대한 암호화되지 않은 액세스를 제공합니다.

- HTTP — 스위치의 웹 인터페이스에 대한 암호화되지 않은 액세스를 제공합니다.

- HTTPS — 스위치의 웹 인터페이스에 대한 암호화된 액세스를 제공합니다.

- 유형 — 서비스에서 사용하는 IP 프로토콜입니다.

- TCP — IPv4 호스트 간에 안정적인 연결을 제공합니다.

- TCP6 — IPv4와 IPv6 호스트 간에 안정적인 연결을 제공합니다.

- 로컬 IP 주소 — 스위치가 서비스를 제공하는 로컬 IP 주소입니다.

- Local Port — 스위치가 서비스를 제공하는 로컬 TCP 포트입니다.

- 원격 IP 주소 — 서비스를 요청하는 원격 디바이스의 IP 주소입니다.

- 원격 포트 — 서비스를 요청하는 원격 디바이스의 TCP 포트입니다.

- 상태 — 서비스의 상태입니다.

- 수신 대기 — 스위치가 로컬 포트에서 이 서비스에 대한 연결을 수락하고 있음을 나타냅니다.

- 설정됨 — 활성 연결을 나타냅니다.

- Time wait — 연결이 닫되었으나 아직 추적 중인 연결을 나타내며, 그렇지 않으면 비순차적 패킷이 여전히 방화벽을 통과할 수 있습니다.

UDP Service Table(UDP 서비스 테이블)에는 현재 활성 상태인 각 서비스에 대해 다음 필드가 표시됩니다.

- 서비스 이름 — 스위치가 UDP 서비스를 제공하는 액세스 방법입니다.

- SNMP — 스위치의 명령줄에 대한 암호화되지 않은 액세스를 제공합니다.

- Bonjour — 스위치의 명령줄에 대한 암호화되지 않은 액세스를 제공합니다.

- 유형 — 서비스에서 사용하는 IP 프로토콜입니다.

- TCP — IPv4 호스트 간에 안정적인 연결을 제공합니다.

- TCP6 — IPv4와 IPv6 호스트 간에 안정적인 연결을 제공합니다.

- 로컬 IP 주소 — 스위치가 서비스를 제공하는 로컬 IP 주소입니다.

- Local Port — 스위치가 서비스를 제공하는 로컬 UDP 포트입니다.

- 애플리케이션 인스턴스 — UDP 서비스의 서비스 인스턴스입니다.(예를 들어, 두 발신자가 동일한 대상에 데이터를 보낼 때)