목표

ARP(Address Resolution Protocol)는 네트워크 레이어 주소를 링크 레이어 주소로 분석하는 데 사용되는 통신 프로토콜입니다.스위치는 직접 연결된 서브넷에 있는 모든 디바이스에 대해 ARP 테이블을 유지 관리합니다. 스위치가 패킷을 로컬 디바이스로 전송하거나 라우팅해야 할 때마다 먼저 ARP 테이블을 검색하여 디바이스의 MAC 주소를 가져옵니다.ARP는 트러블슈팅을 위해 매우 유용합니다.

ARP 컨피그레이션은 다음을 수행해야 합니다.

1. ARP 컨피그레이션이 레이어 2 모드 또는 레이어 3 모드에서 작동해야 하는지 선택합니다.이 컨피그레이션을 변경해야 하는 경우 Sx500 Series Stackable Switches의 Stack Settings(스택 설정)를 참조하십시오.

2. VLAN 생성이 작업은 스위치가 레이어 3 모드에 있을 때만 수행됩니다. 스위치가 레이어 2 모드에 있을 때 기본적으로 생성되는 관리 VLAN에서만 작동하기 때문입니다.이 컨피그레이션은 Sx500 Series Stackable Switch의 VLAN 생성 기사에서 찾을 수 있습니다.

3. 스위치가 레이어 3 모드에 있을 때만 생성되는 IPv4 인터페이스를 생성합니다. 이 인터페이스는 IP Configuration > Management and IP Interface > IPv4 Interface에서 구성할 수 있습니다.

4. ARP를 구성합니다. 이 내용은 이 문서에서 다룹니다.

스위치가 레이어 3 모드인 경우 프록시 ARP도 구성할 수 있습니다.프록시 ARP는 지정된 네트워크의 디바이스가 해당 네트워크에 없는 네트워크 주소에 대한 ARP 쿼리에 응답하는 방법입니다.프록시 ARP는 수신 트래픽의 목적지를 파악하고 ARP 요청에 대한 응답으로 자신의 MAC 주소를 제공합니다.이 문서에서는 스위치에서 ARP 프록시를 활성화하는 방법에 대해서도 설명합니다.이 페이지에서 ARP 프록시가 활성화되면 모든 인터페이스에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 레이어 2 및 레이어 3 모드에서 ARP를 구성하는 단계를 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

기본 ARP 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP(Layer 2 또는 Layer 3)를 선택합니다. ARP 페이지가 열립니다.

2단계. 동적 주소가 ARP Entry Age Out(ARP 항목 기간 초과) 필드에 ARP 테이블에 남아 있을 수 있는 시간(초)을 입력합니다.동적 주소는 테이블의 시간이 ARP 항목 시간 제한 시간을 초과하면 타임아웃됩니다.동적 주소가 타임아웃되면 테이블에서 삭제되고 다시 학습될 때만 테이블에 다시 추가됩니다.레이어 2 모드의 기본값은 레이어 3 모드의 경우 300 및 60000입니다.

3단계. Clear ARP Table Entries(ARP 테이블 항목 지우기) 필드에서 시스템에서 지울 ARP 항목 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 모두 — 모든 고정 및 동적 주소를 즉시 삭제합니다.

· 동적 — 모든 동적 주소를 즉시 삭제합니다.동적 주소는 구성된 시간이 지나면 스위치에서 수신하도록 ARP 응답에서 추가됩니다.

· 정적 — 모든 고정 주소를 즉시 삭제합니다.고정 주소는 시간 초과가 발생하지 않도록 수동으로 구성됩니다.

· Normal Age Out — 구성된 ARP 입력 시간 초과 시간을 기준으로 동적 주소를 삭제합니다.

4단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

레이어 2 모드의 ARP 컨피그레이션

ARP 테이블에 항목 추가

참고:이 절차 전에 기본 ARP 컨피그레이션을 참조해야 할 수 있습니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다.ARP 페이지가 열립니다.

ARP 테이블에는 다음 필드가 표시됩니다.

· 인터페이스 — IP 디바이스가 상주하는 직접 연결된 IP 서브넷의 IPv4 인터페이스.

· IP Address — IP 디바이스의 IP 주소입니다.

· MAC 주소 — IP 디바이스의 MAC 주소.

· 상태 — 항목을 수동으로 입력했는지 또는 동적으로 학습했는지 여부.

2단계. 추가를 클릭합니다.Add ARP Entry 창이 나타납니다.

IP Version 필드는 호스트에서 지원하는 IP 주소 형식을 표시합니다.IPv4만 지원됩니다.

참고:Interface 필드는 스위치의 IPv4 인터페이스를 표시합니다.레이어 2 모드에서는 항상 관리 VLAN에 있는 직접 연결된 IP 서브넷이 하나만 있습니다.ARP 테이블의 모든 고정 및 동적 주소는 관리 VLAN에 상주합니다.

3단계. IP Address 필드에 로컬 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. MAC Address 필드에 로컬 디바이스의 MAC 주소를 입력합니다.

5단계. Apply를 클릭하면 ARP 항목이 실행 중인 컨피그레이션 파일에 기록됩니다.

ARP 항목 편집

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다.ARP 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 항목을 선택하고 편집을 클릭합니다.Edit ARP Table(ARP 테이블 수정) 페이지가 열립니다.

3단계. 원하는 필드를 편집합니다.필드에 대한 설명은 이 문서의 ARP 테이블에 항목 추가 하위 섹션에서 1단계부터 4단계까지에 있습니다.필드의 상태를 정적 또는 동적 으로 변경할 수 있습니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.설정이 적용됩니다.

ARP 항목 삭제

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다.ARP 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 항목을 선택하고 삭제를 클릭합니다.인터페이스가 삭제됩니다.

레이어 3 모드의 ARP 컨피그레이션

ARP 테이블에 항목 추가

참고:이 절차 전에 기본 ARP 컨피그레이션을 참조해야 할 수 있습니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다.ARP 페이지가 열립니다.

ARP 테이블에는 다음 필드가 표시됩니다.

· 인터페이스 — IP 디바이스가 상주하는 직접 연결된 IP 서브넷의 IPv4 인터페이스.

· IP Address — IP 디바이스의 IP 주소입니다.

· MAC Address — IP 디바이스의 MAC 주소입니다.

· 상태 — 항목을 수동으로 입력했는지 또는 동적으로 학습했는지 여부.

2단계. 레이어 3 모드에 필터 필드가 있습니다.Filter 필드의 드롭다운 목록에서 인터페이스 유형을 선택하고 Go를 클릭합니다.

3단계. 추가를 클릭합니다.Add ARP Entry 창이 나타납니다.

IP Version 필드는 호스트에서 지원하는 IP 주소 형식을 표시합니다.IPv4만 지원됩니다.

4단계. 레이어 3 모드의 경우 포트, LAG 또는 VLAN에서 IPv4 인터페이스를 구성할 수 있습니다.구성된 IPv4 주소 목록에서 필요한 IPv4 인터페이스를 선택합니다.

참고:위의 이미지에서 포트 및 LAG는 IPv4 주소로 구성되지 않았으므로 선택할 수 없습니다.LAG 컨피그레이션의 경우 Sx500 Series Stackable Switches의 LAG(Link Aggregation Group) 관리 및 설정을 참조하고 IPv4 주소로 포트를 할당합니다.

5단계. IP Address 필드에 로컬 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.

6단계. MAC Address 필드에 로컬 디바이스의 MAC 주소를 입력합니다.

7단계. ARP 항목이 실행 중인 컨피그레이션 파일에 기록되도록 하는 Apply를 클릭합니다.

ARP 항목 편집

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP(Layer 2 또는 Layer 3)를 선택합니다. ARP 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 항목을 선택하고 편집을 클릭합니다.Edit ARP Table(ARP 테이블 수정) 페이지가 열립니다.

3단계. 원하는 필드를 편집합니다.필드에 대한 설명은 이 기사의 ARP 테이블에 항목 추가 하위 섹션에서 1단계부터 6단계까지 확인할 수 있습니다.상태를 정적 또는 동적 상태로 변경할 수 있습니다.

참고:위의 이미지에서 포트 및 LAG는 IPv4 주소로 구성되지 않았으므로 선택할 수 없습니다.LAG 컨피그레이션의 경우 Sx500 Series Stackable Switches의 LAG(Link Aggregation Group) 관리 및 설정을 참조하고 IPv4 주소로 포트를 할당합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.설정이 적용됩니다.

ARP 컨피그레이션 삭제하기

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다.ARP 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 항목을 선택하고 삭제를 클릭합니다.항목이 삭제됩니다.

레이어 3 모드의 ARP 프록시 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하여 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP Proxy(Layer 3)를 선택합니다. ARP Proxy 페이지가 열립니다.

2단계. Enable in the ARP Proxy(ARP 프록시) 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 원격으로 위치한 노드에 대해 스위치의 MAC 주소를 사용하여 스위치가 ARP 요청에 응답하도록 합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.설정이 적용됩니다.