목표

DNS(Domain Name System) 서버는 도메인 이름을 IP 주소로 변환합니다.특정 도메인 이름에 대한 이 IP 주소는 로컬에서 사용 가능한 경우 DNS 캐시에서 검색할 수 있으며, 이 정보를 검색하기 위해 다양한 최상위 도메인 서버 간에 쿼리됩니다.이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에 DNS 서버를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

DNS 서버 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 IP Configuration(IP 구성) > Domain Name System(도메인 이름 시스템) > DNS Servers(DNS 서버)를 선택합니다.DNS Server 페이지가 열립니다.

DNS 서버 사용

1단계. DNS 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 스위치의 DNS 기능을 활성화합니다.

2단계. Default Parameters(기본 매개변수) 영역의 Default Domain Name(기본 도메인 이름) 필드에 FQDN(Fully Qualified Domain Name)으로 구성할 도메인 이름을 입력합니다. 스위치는 이 도메인 이름을 FQDN으로 만들기 위해 정규화된 도메인 이름이 아닌 도메인 이름에 추가합니다.

참고: 스위치는 Type 필드에서 기본 도메인 이름 서버 유형을 식별합니다.

· DHCP — 기본 이름은 DHCP 서버에서 동적으로 지정됩니다.

· 정적 — 기본 이름은 사용자 정의 입니다.

· 해당 없음 — 기본 도메인 이름이 없습니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 DNS 설정을 저장합니다.

DNS 서버 추가

1단계. DNS Server Table(DNS 서버 테이블)에서 테이블 하단의 Add(추가)를 클릭하여 스위치가 도메인 이름의 IP 주소를 쿼리할 수 있도록 DNS 서버를 추가합니다.

2단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 서버 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)의 유형을 기준으로 Version 4 라디오 버튼 또는 Version 6 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:IPv6 인터페이스가 활성화되지 않은 경우 버전 6에 대한 옵션이 없을 수 있습니다.

3단계. 2단계에서 IPv6을 선택한 경우 IPv6 주소 라디오 버튼 유형 중 하나를 클릭합니다.

· Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 식별합니다.링크 로컬 주소는 라우팅할 수 없으며 로컬 네트워크에서만 통신에 사용할 수 있습니다.

· 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

4단계. IPv6 주소 유형에 대해 Link Local(로컬 링크)을 선택한 경우 Link Local Interface(로컬 인터페이스 링크) 드롭다운 목록에서 수신하는 인터페이스를 선택합니다.목록에 사용 가능한 모든 인터페이스의 접두사가 표시될 수 있습니다.기본 접두사는 라우팅 불가능한 로컬 인터페이스인 FE80입니다.

5단계. DNS Server IP Address 필드에 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 IP 주소는 IPv4 주소 또는 IPv6 주소일 수 있지만 2단계에서 선택한 IP 버전과 일치해야 합니다. 이 예에서는 IPV6 주소가 표시되어 있으므로 이 단계는 이전 3단계를 따라야 합니다.예를 들어 DNS 서버가 원격인 경우 3단계에서 Global(전역)을 선택하고 전역 IPv6 주소를 입력합니다.

6단계. (선택 사항) 이 DNS 서버를 IP 주소 쿼리에 대한 기본 서버로 설정하려면 DNS Server State(DNS 서버 상태) 필드에서 Active(활성)를 선택합니다.

참고:DNS 서버 상태는 활성 또는 비활성 상태일 수 있습니다.활성 서버는 하나만 있을 수 있습니다.나머지 서버는 낮은 것에서 높은 수준으로 우선 순위가 지정됩니다.활성 서버가 실패한 경우에만 스위치가 DNS 서버 테이블에 구성된 다른 DNS 서버로 이동합니다.

7단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

DNS 서버 편집

참고: 비활성 서버만 활성화할 수 있습니다.활성 서버는 비활성화할 수 없지만 삭제할 수 있습니다.

1단계. 활성화할 DNS 서버를 확인하고 Edit(수정)를 클릭합니다.새 창이 나타납니다.

2단계. (선택 사항) DNS Server IP Address 필드에서 원하는 서버의 IP 주소를 선택합니다.DNS 서버 테이블에 추가한 사용 가능한 DNS 서버 목록에서 IP 주소만 선택할 수 있습니다.

3단계. Active(활성)를 선택하고 Apply(적용)를 클릭하여 Server State(서버 상태) 필드에 변경 사항을 제출합니다.활성 DNS 서버를 두 개 이상 포함할 수 없습니다.다른 서버를 활성 상태로 만들면 기존 활성 서버가 자동으로 비활성 상태가 됩니다.

DNS 서버 삭제

1단계. 삭제할 DNS 서버를 확인하고 Delete(삭제)를 클릭하여 DNS 서버 테이블에서 제거합니다.활성 서버를 삭제하도록 선택한 경우 다음 우선 순위 서버가 활성화됩니다.