목표

DNS(Domain Name System)는 웹 사이트 이름을 웹 사이트를 호스팅하는 서버의 IP 주소로 변환합니다. IP 주소를 확인하기 위해 스위치에 여러 DNS 서버를 구성할 수 있습니다.이 스위치는 DNS 서버에서 얻은 자주 쿼리된 도메인 이름을 로컬 DNS 캐시에 저장합니다.DHCP에 의해 스위치에 구성된 각 IP 주소에 대해 최대 64개의 고정 주소, 64개의 동적 주소 및 1개의 추가 동적 항목을 저장할 수 있습니다.스위치는 먼저 도메인 이름을 정적 항목과 일치시키려고 시도한 다음, 실패하면 동적 도메인 이름을 확인한 다음, 구성된 DNS 서버가 매핑된 주소에서 찾을 수 없는 경우 이를 요청합니다.

이 문서에서는 알려진 도메인 이름을 각 서버에 매핑할 수 있도록 Sx500 Series Stackable Switch에서 호스트 매핑을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

호스트 매핑 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 구성) > Domain Name System(도메인 이름 시스템) > Host Mapping(호스트 매핑)을 선택합니다.Host Mapping 페이지가 열립니다.

2단계. 호스트 매핑을 추가하려면 Add(추가)를 클릭합니다.Add Host Mapping 페이지가 열립니다.

3단계. IP Version 필드에서 호스트 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)의 유형을 기반으로 Version 4 라디오 버튼 또는 Version 6 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:IPv6 인터페이스가 활성화되지 않은 경우 버전 6에 대한 옵션이 없을 수 있습니다.자세한 내용은 SX500 Series Stackable Switch의 IPv6 Interface Configuration이라는 문서를 참조하십시오.

4단계. 3단계에서 IPv6을 선택한 경우 IPv6 Address Type 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 식별합니다.링크 로컬 주소는 라우팅할 수 없으며 로컬 네트워크에서만 통신에 사용할 수 있습니다.

· 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

5단계. IPv6 주소 유형에 대해 Link Local(로컬 링크)을 선택한 경우 Link Local Interface(로컬 인터페이스 링크) 드롭다운 목록에서 수신할 인터페이스를 선택합니다.목록에 사용 가능한 모든 인터페이스의 접두사가 표시될 수 있습니다.기본 접두사는 라우팅 불가능한 로컬 인터페이스인 FE80입니다.

6단계. Host name 필드에 최대 158자의 유효한 도메인 이름을 입력합니다.

7단계. IP 주소 필드에 호스트의 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소 항목은 IP Version 필드에서 클릭한 IP 버전에 따라 달라집니다.

참고:3단계에서 버전 6을 클릭한 경우 최대 4개의 IP 주소(활성 주소 1개와 백업 주소 3개)를 입력할 수 있습니다. IPv4에는 이 옵션이 없습니다.

8단계. 창 하단의 Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장합니다.설정이 적용됩니다.

9단계. (선택 사항) 호스트 이름을 삭제하려면 호스트 이름을 선택하고 Delete를 클릭합니다.이 작업은 백업 IP 주소와 함께 생성된 전체 테이블을 삭제합니다.