목표

QoS(Quality of Service)는 원활한 네트워크 트래픽 및 높은 우선 순위 트래픽이 우선적으로 처리되도록 하는 데 사용됩니다.트래픽 분류는 ACL(Access Control List)에 의해 수행되며, ACL 기준을 충족하는 트래픽만 QoS 분류를 받습니다.

QoS 기본 모드에서는 네트워크의 특정 도메인을 신뢰할 수 있는 도메인으로 정의할 수 있습니다.해당 도메인 내에서 패킷은 레이어 2의 VPT(VLAN Priority Tag) 802.1p 값과 레이어 3의 IPv4 또는 IPv6의 DSCP(Differentiated Service Code Point) 값으로 표시됩니다. 이 도메인의 노드는 이러한 필드를 사용하여 특정 출력 대기열에 패킷을 할당합니다.수신 패킷의 CoS/802.1p 및/또는 DSCP 값이 신뢰할 수 없는 포트에서 신뢰 모드를 비활성화하는 것이 좋습니다.그렇지 않으면 네트워크의 성능이 저하될 수 있습니다.이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switches에서 QoS Basic 모드에서 전역 설정을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

QoS 기본 모드에서 전역 설정 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 QoS(서비스 품질) > QoS 기본 모드 > 전역 설정을 선택합니다.전역 설정 페이지가 열립니다.

2단계. Trust Mode(신뢰 모드) 필드에서 다음에 정의된 값 중 하나를 클릭합니다.

참고:패킷 CoS 레벨 및 DSCP 태그가 별도의 대기열에 매핑되는 경우, Trust 모드에서는 패킷이 할당되는 대기열을 결정합니다.또한 Override Ingress DSCP(인그레스 DSCP 재정의) 필드는 마지막 두 옵션 중 하나를 클릭한 경우에만 표시됩니다.

· CoS/802.1p — VLAN 태그의 VPT(VLAN Priority Tag) 필드를 기반으로 하거나 포트별 기본 CoS/802.1p 값(수신 패킷에 VLAN 태그가 없는 경우)을 기준으로 트래픽을 큐에 매핑하려면 이 옵션을 클릭합니다. CoS/802.1p에 대한 큐 매핑에 대한 CoS/8Configuration을 참조하십시오. DSCP를 대기열로 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 sx500 Series Stackable Switch를 참조하십시오.

· DSCP — IP 헤더의 DSCP(Differentiated Services Code Point) 필드를 기반으로 모든 IP 트래픽을 큐에 매핑하려면 이 옵션을 클릭합니다.DSCP를 대기열로 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 Map Differentiated Services Code Point to Queue on Sx500 Series Stackable Switch를 참조하십시오.트래픽이 IP 트래픽이 아닌 경우 최상의 작업 대기열에 매핑됩니다.

· CoS/802.1p-DSCP — CoS/802.1p 규칙 또는 DSCP 규칙 중 설정된 규칙을 기준으로 선택하려면 이 옵션을 클릭합니다.

3단계. Override Ingress DSCP(인그레스 DSCP 재정의) 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 수신 패킷의 원래 DSCP 값을 DSCP 재정의 테이블을 기반으로 새 값으로 재정의합니다.

참고:Override Ingress DSCP(인그레스 DSCP 재정의)가 활성화된 경우 스위치는 이그레스 큐잉에 새 DSCP 값을 사용합니다.또한 패킷의 원래 DSCP 값을 새 DSCP 값으로 대체합니다.

4단계. Override Ingress DSCP(인그레스 DSCP 재정의)가 활성화된 경우 DSCP Override Table(DSCP 재정의 테이블)을 클릭하여 DSCP를 재구성합니다.DSCP Override 창이 나타납니다.

5단계. 드롭다운 목록에서 적절한 DSCP 값을 선택합니다.값은 0에서 63 사이의 범위입니다. 이러한 값은 통신 사업자의 구성에 따라 달라집니다.일반적으로 DSCP 값이 높을수록 우선순위가 높습니다.

· DSCP In — 이 열에는 대체 값에 매핑해야 하는 수신 패킷의 DSCP 값이 표시됩니다.

· DSCP Out — 발신 값의 매핑을 나타내는 옵션을 선택합니다.기본적으로 DSCP In 및 DSCP Out은 동일합니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 DSCP 재정의 테이블에 변경 사항을 저장합니다.

7단계. 적용을 클릭하여 전역 설정 페이지에 변경 사항을 저장합니다.실행 중인 구성 파일이 새 DSCP 값으로 업데이트됩니다.