목표

VLAN을 MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol) 인스턴스 페이지로 사용하면 각 VLAN을 MSTI(Multiple Spanning Tree Instance)에 매핑할 수 있습니다. 디바이스가 동일한 영역에 있으려면 MSTI에 동일한 VLAN을 매핑해야 합니다.MSTP 인스턴스 중 하나에 특별히 매핑되지 않은 VLAN의 경우 스위치에서 자동으로 코어 및 CIST(내부 스패닝 트리) 인스턴스에 매핑합니다.CIST 인스턴스는 0의 MSTP 인스턴스입니다.

이 문서에서는 MSTI에 VLAN을 매핑하는 단계에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Stackable Managed Switch

소프트웨어 버전

- v1.2.7.76

VLAN-MSTP 인스턴스 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티를 사용하고 Spanning Tree(스패닝 트리) > VLAN to MSTP Instance(MSTP 인스턴스에서 VLAN)를 선택합니다.VLAN to MSTP Instance 페이지가 열립니다.

참고:동일한 MSTP 인스턴스를 둘 이상의 VLAN에 매핑할 수 있지만 각 VLAN에는 하나의 MSTP 인스턴스만 연결할 수 있습니다.여기에는 다음 필드가 포함되어 있습니다.

- MSTP 인스턴스 ID — 모든 MSTP 인스턴스가 표시됩니다.

- VLANs — MSTP 인스턴스에 속하는 모든 VLAN이 표시됩니다.

2단계. MSTP 인스턴스에 VLAN을 추가하려면 MSTP 인스턴스의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit를 클릭합니다.Edit MSTP Instance to VLAN 페이지가 열립니다.

3단계. MSTP 인스턴스 ID 드롭다운 목록에서 MSTP 인스턴스를 선택합니다.

4단계. 이 MSTP 인스턴스에 매핑해야 하는 VLAN을 입력합니다.

5단계. MSTP 인스턴스에 VLAN을 추가하려면 Add(추가) 라디오 버튼을 클릭합니다.MSTP 인스턴스에 대한 VLAN을 제거하려면 Remove(제거) 라디오 버튼을 클릭합니다.

6단계. MSTP VLAN 매핑이 정의되고 실행 중인 컨피그레이션이 업데이트되는 적용을 클릭합니다.