목표

로그는 시스템 이벤트를 설명하는 메시지 집합입니다.각 시스템 이벤트는 심각도 수준이 다릅니다.로그는 RAM, 디바이스의 플래시 메모리 및 원격 로그 서버에 로컬로 저장할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 시스템 로그 설정을 활성화하는 방법을 설명하고 Sx500 Series Stackable Switch의 RAM 및 플래시 메모리에 저장할 원하는 심각도 수준의 시스템 이벤트를 정의하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

시스템 로그 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시스템 로그 > 로그 설정을 선택합니다.Log Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Logging(로깅) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 메시지 로깅을 활성화합니다.

3단계. Syslog Aggregator 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다. 따라서 동일한 연속 syslog 메시지 및 트랩 메시지를 최대 집계 시간 동안 집계하여 단일 메시지로 전송할 수 있습니다.Syslog는 메시징 로그 또는 이벤트에 사용되는 표준입니다.

4단계. Max Aggregation Time 필드에 syslog 메시지 및 트랩을 집계해야 하는 시간 간격(초)을 입력합니다.이 필드를 구성하려면 3단계에서 Syslog Aggregator를 활성화해야 합니다.기본 시간은 300초입니다.범위는 15~3600초입니다.

5단계. RAM Memory Logging(RAM 메모리 로깅) 창 아래에서 원하는 심각도 수준 이벤트 확인란을 선택합니다. 확인된 이벤트의 메시지가 포함된 로그가 RAM에 생성됩니다.

다음은 가장 높은 심각도에서 가장 낮은 심각도까지의 이벤트 심각도 수준입니다.

· 긴급 — 시스템을 사용할 수 없습니다.

· 경고 — 조치가 필요합니다.

· Critical — 시스템이 심각한 상태입니다.

· 오류 — 시스템이 오류 상태입니다.

· 경고 — 시스템 경고가 발생했습니다.

· 알림 — 시스템이 제대로 작동하지만 시스템 알림이 발생했습니다.

· 정보 — 디바이스 정보.

· 디버그 — 이벤트에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

6단계. Flash Memory Logging(플래시 메모리 로깅) 창 아래에서 원하는 심각도 수준 이벤트 확인란을 선택합니다.선택된 이벤트의 메시지가 포함된 로그가 플래시 메모리에 생성됩니다.

다음은 가장 높은 심각도에서 가장 낮은 심각도까지의 이벤트 심각도 수준입니다.

· 긴급 — 시스템을 사용할 수 없습니다.

· 경고 — 조치가 필요합니다.

· Critical — 시스템이 심각한 상태입니다.

· 오류 — 시스템이 오류 상태입니다.

· 경고 — 시스템 경고가 발생했습니다.

· 알림 — 시스템이 제대로 작동하지만 시스템 알림이 발생했습니다.

· 정보 — 디바이스 정보.

· 디버그 — 이벤트에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

7단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.