목표

LAG(Link Aggregation Group)는 대역폭을 늘리고, 포트 유연성을 높이며, 두 디바이스 간에 링크 이중화를 제공합니다.LACP(Link Aggregation Control Protocol)는 여러 물리적 포트의 번들을 제어하여 단일 LAG(Logical Channel)를 구성할 수 있는 IEEE 사양(802.3az)의 일부입니다. LAG의 활성 멤버 포트에 대한 트래픽 로드 밸런싱은 레이어 2 또는 레이어 3 패킷 헤더 정보를 기반으로 유니캐스트 및 멀티캐스트 트래픽을 분산하는 해시 기반 배포 기능으로 관리됩니다.LACP는 여러 물리적 포트를 번들링하여 하나의 LAG를 형성하는 데 도움이 됩니다.또한 대역폭 확대, 포트 유연성 향상, 임의의 2개 디바이스 간 링크에 이중화 제공 등의 업무를 담당합니다.또한 LAG 속도, 광고, 흐름 제어 및 LAG 설정 테이블에서 쉽게 식별할 수 있는 보호 기능도 변경할 수 있습니다.

이 문서에서는 스위치에서 로드 밸런싱 알고리즘, LAG 관리 및 LAG 설정을 구성하는 방법을 보여줍니다.

참고:CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치에서 LAG를 구성하는 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SX500 Series Stackable Switch

- SX350X Series 스위치

- SX550X Series 스위치

소프트웨어 버전

- v2.3.5.63(SX350X 및 SX550X)

- v1.4.9.4(Sx500)

LAG 관리 절차

부하 분산 알고리즘 구성

이 문서의 단계는 SG550X-24를 사용하여 고급 표시 모드에서 수행됩니다. 고급 표시 모드로 변경하려면 오른쪽 상단 모서리로 이동하여 Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced(고급)를 선택합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Link Aggregation(링크 집계) > LAG Management(LAG 관리)를 선택합니다.LAG Management 페이지가 열립니다.

2단계. 로드 밸런스 알고리즘에 대해 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.이 예에서는 로드 밸런싱 알고리즘으로 IP/MAC 주소를 구성합니다.

- MAC Address - 모든 패킷의 소스 및 대상 MAC 주소를 기반으로 로드 밸런싱을 수행합니다.

- IP/MAC Address - IP 패킷의 소스 및 목적지 IP 주소와 비 IP 패킷의 소스 및 목적지 MAC 주소로 로드 밸런싱을 수행합니다.

3단계. 적용 단추를 눌러 변경 사항을 적용합니다.실행 중인 구성 파일이 업데이트됩니다.

LAG 관리 수정

1단계. LAG Management Table 섹션에서 멤버 또는 후보 포트를 정의하려면 구성할 LAG에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.

LAG 관리 테이블의 필드에 대한 설명은 다음과 같습니다.

- LAG - LAG가 열에 표시됩니다.

- 이름 - 구성된 LAG 이름이 열에 표시됩니다.

- LACP - LACP가 특정 LAG에 대해 활성화되었는지 또는 비활성화되었는지를 표시합니다.

- Link State(링크 상태) - LAG의 LINK가 활성 상태인지 작동 중지인지 표시합니다.

- Active Member(활성 멤버) - 필드에 있고 구성된 집합에서 활성 상태인 멤버를 표시합니다.

- Standby Member - 대기 중인 LAG 멤버에 구성된 멤버를 표시합니다.

2단계. 편집...을 클릭합니다. LAG를 수정합니다.

3단계. (선택 사항) LAG 드롭다운 목록에서 LAG 번호를 선택합니다.

4단계. LAG 이름 필드에 LAG의 이름을 입력합니다.

5단계. 선택한 LAG의 LACP 필드에서 Enable을 선택합니다.따라서 동적 LAG가 됩니다.이 필드는 포트를 다음 필드의 LAG로 이동한 후에만 활성화할 수 있습니다.

6단계. LAG 정보가 정의된 스태킹 멤버를 표시하는 Unit 필드에서 스위치 단위를 선택합니다.

7단계. LAG에 할당할 포트를 Port List(포트 목록)에서 LAG Members(LAG 멤버) 목록으로 이동합니다.고정 LAG당 최대 8개의 포트와 동적 LAG에 16개의 포트를 할당할 수 있습니다.선택한 장치/슬롯 및 포트 목록이 LAG 구성원 목록에 추가됩니다.이 예에서는 GE1과 GE2를 선택합니다.

8단계. [적용]을 눌러 [LAG 멤버십 편집] 페이지에 변경 사항을 저장합니다.

참고:또한 다른 스위치에서도 LAG를 구성해야 합니다.다른 스위치에서 LAG가 구성되지 않은 경우 링크 상태는 Link Down이 되고 구성한 포트는 Standby Member 필드에 있습니다.

LAG 설정 구성

다음 컨피그레이션 절차는 LAG를 구성할 뿐만 아니라 일시 중단된 LAG를 다시 활성화하는 데 도움이 됩니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Link Aggregation(링크 집계) > LAG Settings(LAG 설정)를 선택합니다.LAG Settings 페이지가 열립니다.

2단계. 수정해야 하는 LAG를 클릭합니다.

3단계. LAG를 수정하려면 편집을 클릭합니다.

4단계. LAG 설정 편집 창이 나타납니다.LAG 드롭다운 목록에서 LAG ID 번호를 선택합니다.

5단계. 설명 필드에 LAG 이름 또는 식별 설명을 입력합니다.LAG Type 필드는 LAG를 구성하는 포트 유형을 표시합니다.

6단계. Administrative Status(관리 상태) 필드에서 Up(관리) 또는 Down(다운)으로 LAG를 선택합니다.Operational Status 필드는 LAG가 현재 작동 중인지 여부를 표시합니다.

7단계. LAG에서 포트의 링크 상태에 대한 변경 사항을 알리는 SNMP 트랩 생성을 활성화하려면 Link Status SNMP traps 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.링크 상태 SNMP 트랩은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

8단계. (선택 사항) Time Range(시간 범위) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 포트가 작동 상태인 시간 범위를 활성화합니다.시간 범위가 활성화되지 않으면 포트가 종료됩니다.시간 범위가 구성된 경우 포트가 관리 목적으로 가동된 경우에만 유효합니다.시간 범위는 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다.이 예에서는 시간 범위를 비활성화하도록 합니다.

참고:이 필드는 사용 중인 스위치 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

9단계. (선택 사항) 이전 단계에서 시간 범위를 활성화한 경우 시간 범위 이름 필드에서 시간 범위를 지정하는 프로파일을 선택합니다.시간 범위가 아직 정의되지 않은 경우 편집을 클릭하여 시간 범위 페이지로 이동합니다.

참고:시간 범위 이름을 선택하려면 시간 범위를 활성화해야 합니다.

10단계. LAG에서 자동 협상을 활성화 또는 비활성화하려면 관리 자동 협상 필드의 사용가능 체크박스를 선택합니다.자동 협상은 LAG가 전송 속도와 흐름 제어를 파트너에게 알릴 수 있도록 하는 두 링크 파트너 간의 프로토콜입니다(Flow Control 기본값은 비활성화됨). 운영 자동 협상 필드에 자동 협상 설정이 표시됩니다.

참고:링크 속도가 동일한지 확인하면서 집계 링크의 양쪽에서 자동 협상을 활성화하거나 양쪽에서 비활성화하는 것이 좋습니다.

11단계. (선택사항) 이전 단계에서 관리 자동 협상이 비활성화된 경우 관리 속도를 선택합니다.Operational Lag Speed(작동 지연 속도)는 LAG가 작동 중인 현재 속도를 표시합니다.

사용 가능한 속도는 다음과 같습니다.

- 1,000만

- 1억 달러

- 1억

참고:속도는 스위치 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

12단계. 관리 광고 필드에서 LAG에서 광고할 기능을 확인합니다.Operational Advertisement(운영 광고)에 관리 광고 상태가 표시됩니다.LAG는 협상 프로세스를 시작하기 위해 해당 기능을 인접 디바이스 LAG에 알립니다.가능한 값은 다음과 같습니다.

- 최대 기능 - 모든 LAG 속도와 이중 모드를 사용할 수 있습니다.

- 10 Full - LAG는 10Mbps 속도를 알리고 모드는 전이중 모드입니다.

- 100 Full - LAG는 100Mbps 속도를 알리고 모드는 전이중 모드입니다.

- 1000 Full - LAG는 1000Mbps 속도를 알리고 모드는 전이중 모드입니다.

13단계. 관리 플로우 제어 필드에서 옵션 중 하나를 선택합니다.흐름 제어는 수신 디바이스에서 혼잡한 전송 디바이스로 신호를 보낼 수 있도록 하는 기능입니다.이렇게 하면 전송 장치가 혼잡을 완화하기 위해 전송을 일시적으로 중단하도록 지시합니다.Operational Flow Control은 현재 흐름 제어 설정을 표시합니다.이 예에서는 흐름 제어를 활성화합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 사용

- 사용 안 함

- 자동 협상

14단계. Protected LAG(보호 LAG)에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 LAG를 Layer 2 격리를 위한 보호된 포트로 만듭니다.이 예에서는 보호된 LAG를 활성화합니다.

15단계. 적용을 누릅니다.실행 중인 구성 파일이 업데이트됩니다.

참고:LAG 설정 테이블이 수정된 컨피그레이션으로 업데이트됩니다.

이제 스위치에서 로드 밸런싱 알고리즘, LAG 관리 및 LAG 설정을 구성하는 단계를 배웠습니다.