목표

RIP(Routing Information Protocol)는 로컬 및 광역 네트워크를 위한 거리 벡터 프로토콜입니다.라우터를 액티브 또는 패시브로 분류합니다.능동 라우터는 다른 디바이스를 수신 대기하는 동안 다른 라우터에 경로를 알리고 광고를 기반으로 경로를 업데이트하지만 광고하지는 않습니다.일반적으로 라우터는 액티브 모드에서 RIP를 실행하는 반면 호스트는 패시브 모드를 사용합니다.RIP는 IGP(Interior Gateway Protocol)입니다.

RIPv2는 RIPv1의 향상된 기능입니다. RIPv2는 클래스 없는 프로토콜이고 RIPv1은 클래스 기반 프로토콜입니다.RIPv2에는 비밀번호 인증이 있지만 RIPv1에는 비밀번호 인증이 없습니다.RIPv2는 멀티캐스트를 사용하고 RIPv1은 브로드캐스트를 사용합니다.

이 문서에서는 SG500X Series Stackable Switch에서 RIPv2 속성을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG500X Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.2.7.76

RIPv2 속성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > RIPv2 > RIPv2 Properties(RIPv2 속성)를 선택합니다.RIPv2 특성(RIPv2 Properties) 페이지가 열립니다.

2단계. 스위치에서 RIP를 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

3단계. Redistribute Static Route 필드에서 Enable(활성화)을 선택하여 고정 경로를 RIP에서 재배포할 수 있도록 합니다.둘 이상의 라우팅 프로토콜을 실행하는 네트워크에서는 재배포가 필요합니다.서로 다른 라우팅 프로토콜을 실행하는 두 회사가 합병하거나 서로 다른 네트워크 관리자가 서로 다른 부서를 처리하는 경우 네트워크에 둘 이상의 라우팅 프로토콜이 필요합니다.이 기능이 활성화된 경우 거부된 경로는 메트릭이 16인 라우트에 의해 광고됩니다. RIP의 메트릭은 데이터가 통과할 총 장치 수인 hop count를 기반으로 합니다. RIP 경로가 이동하는 최대 홉수는 15이므로 메트릭이 16이면 경로에 연결할 수 없음을 의미합니다.

4단계. Redistribute Static Metric 필드에서 원하는 고정 메트릭 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 투명 — RIP는 전파된 고정 경로 컨피그레이션에 라우팅 테이블 메트릭을 사용합니다.

· Default Metric — 전파된 고정 경로 구성에 대한 메트릭 값을 입력합니다.메트릭은 hop count를 기반으로 하며, 데이터가 통과할 수 있는 총 디바이스 수입니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.