목표

액세스 목록은 IP 인터페이스에 대한 수신 및 발신 경로를 필터링합니다.  액세스 목록은 두 작업 중 하나를 수행할 수 있으며, 액세스 목록의 IP 주소에서 패킷 입력을 허용하거나 액세스 목록의 IP 주소에서 패킷 입력을 거부할 수 있습니다.  액세스 목록은 RIP(Routing Information Protocol)와 함께 사용됩니다.

이 문서에서는 SG500X Series Stackable Switch에서 액세스 목록을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SG500X Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

액세스 목록 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 구성) > Access List(액세스 목록) > Access List Settings(액세스 목록 설정)를 선택합니다.Access List Settings 페이지가 열립니다.

2단계. 추가를 클릭하여 새 액세스 목록을 추가합니다.Add Access List 창이 나타납니다.

3단계. 이름 필드에 액세스 목록의 이름을 입력합니다.

4단계. Source IPv4 Address 필드에서 원하는 소스 IPv4 주소에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 모두 — 모든 IP 주소가 포함됩니다.

· User Defined — User Defined 필드에 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소는 소스 IP 주소로 사용됩니다.

5단계. Source IPv4 Mask(소스 IPv4 마스크) 필드에서 원하는 소스 IPv4 마스크에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 네트워크 마스크 — 네트워크 마스크 필드에 네트워크 마스크를 입력합니다.소스 IP 주소의 서브넷 마스크를 정의합니다.

· 접두사 길이 — 접두사 길이 필드에 접두사 길이(0~32 범위의 정수)를 입력합니다.소스 IP 주소의 접두사 길이로 서브넷 마스크를 정의합니다.

참고:5단계는 Source IPv4 Address 필드에서 User Defined(사용자 정의)를 클릭한 경우에만 적용됩니다.

6단계. 조치 필드에서 원하는 작업에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 허용 — 액세스 목록에서 선택한 IP 주소에서 패킷 입력을 허용합니다.

· 거부 — 액세스 목록에서 선택한 IP 주소에서 패킷의 입력을 거부합니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.

8단계. (선택 사항) 원하는 확인란을 클릭하고 Delete를 클릭하여 액세스 목록을 삭제합니다.

9단계. (선택 사항) Source IPv4 Address List(소스 IPv4 주소 목록)를 클릭하여 IPv4 주소의 모든 액세스 목록을 봅니다.