목표

PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 트래픽의 간섭 없이 구리 케이블을 통해 연결된 전원 장치에 대한 전기 전원 공급을 관리하는 기능입니다. PoE 설정 페이지를 사용하면 지정된 포트에서 PoE를 활성화할 수 있습니다. 또한 포트에 전력 우선 순위 수준을 지정할 수 있습니다.

이 구성을 완료하려면 먼저 PoE 속성을 구성해야 합니다.자세한 내용은 Sx500 Series Stackable Switch의 PoE 속성을 참조하십시오.

이 문서에서는 PoE(Power over Ethernet) 설정을 구성하고 Sx500 Series Stackable Switch에 데이터를 표시하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series PoE Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

PoE 설정

1단계. 스위치의 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > PoE > Settings(설정)를 선택합니다.Settings(설정) 페이지가 열립니다.

2단계. Filter 필드의 Interface Type 드롭다운 목록에서 구성할 인터페이스 유형을 선택합니다.

3단계. 수정할 포트의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit를 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) Unit/Slot and Port 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.

· 장치/슬롯 — 장치/슬롯 드롭다운 목록에서 스태킹 멤버 슬롯을 선택합니다.

· Port — Port 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.이는 선택한 단일 포트에만 영향을 줍니다.

5단계. PoE 관리 상태 필드에서 활성화를 선택하여 선택한 포트에 대해 PoE를 활성화합니다.

6단계. Power Priority Level(전력 우선순위 레벨) 필드에서 원하는 우선순위 레벨의 라디오 버튼을 클릭합니다.우선순위가 더 낮은 포트의 경우 전력 공급이 제한될 경우 우선순위가 더 높은 포트에서 전원을 차단합니다.

7단계. PoE Properties 페이지에서 Port Limit Power Mode(포트 제한 전력 모드)를 선택한 경우 Administrative Power Allocation(관리 전력 할당) 필드에 할당된 전력 값을 밀리와트 단위로 입력합니다.

8단계. PoE 속성 페이지에서 클래스 제한 전원 모드를 선택한 경우 클래스 번호가 클래스 필드에 표시됩니다.클래스는 전력 수준을 결정합니다.

· 클래스 0 — 15.4W의 최대 전력이 포트에서 제공됩니다.

· Class 1 - 4.0W의 최대 전력을 포트에서 제공합니다.

· Class 2 — 7.0W의 최대 전력을 포트에서 제공합니다.

· Class 3 - 15.4W의 최대 전력을 포트에서 제공합니다.

· Class 4 - 최대 30W의 전력을 포트에서 제공합니다.

이러한 필드는 포트의 통계를 표시합니다.

· 최대 전력 할당 — 선택한 포트에 허용되는 최대 전력(밀리와트) 양입니다.

· 전력 소비량 — 선택한 포트에 연결된 전원 장치가 사용하는 전력(밀리와트) 양입니다.

· 과부하 카운터 — 포트에서 전원 과부하가 발생한 횟수입니다.

· Short Counter — 포트에서 전력 부족이 발생한 횟수가 얼마나 됩니까?

· Denied Counter — 연결된 장치의 전원이 차단된 횟수입니다.

· Absent Counter — 디바이스가 감지되지 않아 연결된 디바이스에 전원이 중지된 횟수입니다.

· 잘못된 서명 카운터 — 연결된 장치에서 잘못된 서명을 받은 횟수입니다.

9단계. 적용을 클릭합니다.