목표

802.1x의 시간 범위는 절대 시간 범위 및 반복 시간 범위입니다.반복 시간 범위는 802.1x의 절대 시간 범위와 함께 구성할 수 있는 시간 범위입니다.시간 범위에 하나 이상의 반복 범위가 있고 802.1x 지원 포트로 구성된 경우 포트는 절대 시간 범위의 시작 및 종료 시간 내에 있는 반복 범위에 정의된 기간 내에 802.1x 활성 상태입니다.802.1x 지원 포트가 절대 시간 범위 및/또는 반복 시간 범위를 벗어나면 802.1x 비활성 상태이며 Force Unauthorized(권한 없음 강제 적용)와 같습니다.반복 범위 페이지에서는 반복 범위를 생성할 수 있으며, 그런 다음 시간 범위 페이지에서 생성된 시간 범위에 추가할 수 있습니다.모든 시간 사양은 현지 시간으로 해석됩니다(일광 절약 시간은 여기에 영향을 주지 않음).

이 문서의 목적은 SG500X Series Stackable Switch의 802.1x 반복 범위 컨피그레이션에 대해 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SG500X Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

802.1x용 반복 범위 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Security > 802.1X > Recurring Range를 선택합니다.Recurring Range 페이지가 열립니다.

2단계. Time Range Name 필드에서 반복 시간 범위를 추가해야 하는 드롭다운 목록에서 원하는 시간 범위를 선택합니다.

3단계. Add를 클릭하여 반복 시간 범위를 추가합니다.Recurring Time Range 페이지가 열립니다.

참고:시간 범위 이름은 반복 범위가 추가될 시간 범위의 이름을 표시합니다.

4단계. Recurring Starting Time 필드에서 각 요일과 시간의 드롭다운 목록에서 요일과 반복 범위가 시작되는 시간을 선택합니다.

5단계. 반복 종료 시간 필드에서 반복 범위가 끝나는 요일과 시간을 각각 요일과 시간의 드롭다운 목록에서 선택합니다.

6단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.새로 추가된 항목이 Recurring Range Table(반복 범위 테이블)에 표시됩니다.