목표

MAC(Media Access Control) 주소는 모든 네트워크 디바이스에 할당된 고유한 데이터 링크 레이어 주소입니다.데이터 링크 레이어 디바이스인 스위치는 패킷을 적절한 대상 포트로 전달할 수 있도록 MAC 주소 테이블을 유지 관리합니다.스위치의 MAC 주소 테이블 항목은 정적으로 또는 동적으로 구축됩니다.고정 MAC 주소는 사용자가 스위치에 있는 특정 물리적 인터페이스 및 VLAN에 수동으로 할당됩니다.

이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 고정 MAC 주소를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

고정 MAC 주소 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블) > Static Addresses(고정 주소)를 선택합니다.Static Addresses 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 고정 MAC 주소를 추가하고 구성합니다.Add Static Address 창이 나타납니다.

3단계. VLAN ID 드롭다운 목록에서 포트에 대해 원하는 VLAN ID를 선택합니다.

4단계. MAC Address 필드에 포트에 대해 정적으로 구성할 유효한 MAC 주소를 입력합니다.

5단계. Interface 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 항목에 대한 인터페이스(Unit/Slot, Port 또는 LAG)를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

· 유닛/슬롯 — 스택에 있는 유닛의 유닛 ID(액티브, 멤버 또는 스탠바이)와 해당 유닛에서 사용 가능한 확장 슬롯 수입니다.이 스위치는 최대 4개의 유닛을 지원합니다.사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

- Port — 선택한 Unit/slot의 각 스위치에서 제공되는 인터페이스입니다.

· LAG — 스위치의 여러 포트가 결합되어 LAG(Link Aggregation Group)라는 단일 그룹을 구성합니다.

참고: 이 스위치는 최대 8개의 LAG를 지원합니다.

6단계. 상태 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 눌러 항목 처리 방법을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

· 영구 — MAC 주소는 스위치가 리부팅될 때에도 유지됩니다.

· 재설정 시 삭제 — 스위치가 재설정되면 MAC 주소가 삭제됩니다.

· 시간 초과 시 삭제 — 에이징 발생 시 MAC 주소가 삭제됩니다.에이징은 MAC 주소 테이블에서 비활성 MAC 주소가 제거되기까지의 구성 가능한 기간을 의미합니다.

· 보안 — 선택한 포트가 클래식 잠금 모드에 있을 때 MAC 주소가 안전합니다.클래식 잠금 모드에서는 포트가 할당되면 포트의 MAC 주소를 변경할 수 없으며 에이징의 영향을 받지 않습니다.

7단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.구성된 고정 MAC 주소가 고정 주소 테이블에 추가됩니다.

8단계. (선택 사항) 항목을 삭제하려면 고정 주소 테이블의 항목 옆에 있는 확인란을 선택하고 삭제를 클릭합니다.