목표

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 ICMPv6 속도 제한 간격 및 ICMPv6 속도 제한 버킷 크기를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.ICMPv6 속도 제한은 네트워크에서 IPv6 ICMP 오류 메시지가 전송되는 속도를 결정합니다.ICMPv6 정보 메시지는 IPv6 네트워크에서 네이버 관계를 형성하는 데 도움이 됩니다.ICMPv6 오류 메시지 메커니즘은 토큰 버킷 체계로 구현됩니다. 이는 오류 메시지를 그룹 또는 한 번에 하나씩 보낼 수 있음을 의미합니다.스위치의 각 오류 메시지는 가상 버킷에 저장되며 버킷에 허용되는 최대 토큰 수는 전송되는 각 오류 메시지에 대해 지정할 수 있습니다.이 속도 제한 및 버킷 제한은 네트워크가 한 번에 너무 많은 ICMP 메시지를 수신하지 못하게 할 수 있으며, 이는 네트워크에 부담을 주고 패킷 손실을 초래할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

IPv6 글로벌 컨피그레이션

1단계. 웹 기반 구성 유틸리티에 로그인합니다.스위치가 레이어 2 시스템 모드인 경우 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Global Configuration(IPv6 전역 컨피그레이션)을 선택하고 시스템이 레이어 3 모드에 있는 경우 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > Management and IP Interface(관리 및 IP 인터페이스) > IPv6 Global Configuration(IP6 전역 컨피그레이션)을 선택합니다.IPv6 Global Configuration 페이지가 열립니다.

2단계. ICMPv6 Rate Limit Interval 필드에 ICMP 오류 메시지가 생성되는 시간 간격(밀리초)을 입력합니다.0~2147483647이어야 합니다. 기본적으로 100으로 설정됩니다.

3단계. ICMPv6 Rate Limit Bucket Size(ICMPv6 속도 제한 버킷 크기) 필드에 스위치별로 전송할 수 있는 최대 ICMP 오류 메시지 수를 입력합니다.1~200이어야 합니다. 기본적으로 10으로 설정됩니다.

4단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.