목표

[IPv6 인접 디바이스] 페이지에서는 IPv6에 대한 인터페이스 내에서 IPv6 인접 디바이스 테이블을 보고 편집할 수 있습니다. IPv6 인접 디바이스 테이블은 디바이스에 연결된 모든 IPv6 인접 디바이스를 표시하고 테이블에 다른 인접 디바이스를 추가하는 기능과 함께 다른 접속된 디바이스를 변경 및 삭제할 수 있도록 합니다.

이 문서의 목적은 IPv6 네이버를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

IPv6 네이버 구성

IPv6 인접 디바이스 테이블 지우기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Neighbors(IPv6 인접 디바이스)를 선택합니다.IPv6 Neighbors 페이지가 열립니다.

2단계. 테이블을 지우려면 테이블에서 지울 IPv6 주소 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 정적 전용 — 모든 고정 IPv6 주소의 테이블 지우기

· 동적 전용 — 모든 동적 IPv6 주소의 테이블 지우기

· 모든 동적 및 정적 — 고정 및 동적 IPv6 주소의 테이블 지우기

3단계. 선택한 IPv6 주소 유형을 지우려면 적용을 클릭하여 선택한 주소를 지우거나 취소를 클릭하여 작업을 취소합니다.

IPv6 인접 디바이스 테이블에 추가

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Neighbors(IPv6 인접 디바이스)를 선택합니다.IPv6 Neighbors 페이지가 열립니다.

2단계. Add 버튼을 클릭합니다.새 창이 나타납니다.

3단계. 스위치에 추가할 디바이스의 IPv6 주소를 필드에 입력합니다.

4단계. IPv6 주소가 속한 디바이스의 MAC 주소를 MAC Address 필드에 입력합니다.

5단계. 이전 두 필드에 유효한 항목이 있으면 Apply(적용)를 클릭하여 디바이스를 테이블에 추가하거나 Close(닫기)를 클릭하여 디바이스에 대한 추가 작업을 중지합니다.

테이블에서 IPv6 인접 디바이스 삭제

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Neighbors(IPv6 인접 디바이스)를 선택합니다.IPv6 Neighbors 페이지가 열립니다.

2단계. 원치 않는 IPv6 인접 디바이스의 확인란을 선택합니다.

3단계. Delete(삭제)를 클릭하여 테이블에서 이러한 IPv6 인접 디바이스를 삭제합니다.

테이블의 IPv6 네이버 변경

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Neighbors(IPv6 인접 디바이스)를 선택합니다.IPv6 Neighbors 페이지가 열립니다.

2단계. IPv6 Neighbor에 해당하는 확인란을 선택하여 변경할 IPv6 디바이스를 선택합니다.

3단계. Edit(수정)를 클릭합니다.Edit IPv6 neighbor 창이 나타납니다.

4단계. MAC 주소를 변경하려면 디바이스의 MAC 주소 필드에 유효한 MAC 주소를 입력합니다.

5단계. IPv6 네이버의 주소가 작동하는 방식을 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 고정 — IPv6 주소가 고정 IP 주소로 수행되도록 하여 항상 동일한 IP를 유지합니다.

· 동적 — IPv6 주소가 동적 IP 주소로 수행되도록 하여 미리 결정된 다른 조건에 따라 IP 주소를 변경합니다.

6단계. 변경한 후 Apply(적용)를 클릭하여 디바이스에 대한 변경 사항을 유지하거나 Close(닫기)를 클릭하여 디바이스 변경 사항을 취소합니다.