목표

RMON(Remote Network Monitoring)은 LAN의 모니터링 및 프로토콜 분석을 지원하기 위해 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 개발되었습니다.이는 서로 다른 네트워크 모니터 및 콘솔 시스템에서 네트워크 모니터링 데이터를 서로 교환할 수 있도록 하는 표준 모니터링 사양입니다.RMON은 네트워크 관리자가 네트워크 모니터링 프로브 및 콘솔의 특정 네트워킹 요구 사항을 충족하는 기능을 선택할 수 있도록 합니다.RMON은 네트워크 모니터링 시스템에서 제공할 수 있는 정보를 구체적으로 정의합니다.RMON의 10개 그룹은 다음과 같습니다.통계, 이벤트, 기록, 경보, 호스트, 호스트 상위 N, 매트릭스, 필터, 캡처 및 토큰 링. RMON의 기록 그룹은 포트 통계 기록을 수집하는 데 사용되며, 이는 디바이스의 데이터 트래픽 트렌드나 패턴을 관찰할 수 있도록 합니다.

이 문서에서는 SX500 Series Stackable Switch에서 RMON의 기록 및 기록 테이블을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

RMON의 기록 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 및 통계 > RMON > 히스토리를 선택합니다.History(기록) 페이지가 열립니다.

2단계. 추가를 클릭하여 특정 번호 샘플 및 간격과 세부 정보가 있는 새 기록 항목을 추가합니다.RMON 기록 추가 페이지가 열립니다.

참고:새 기록 항목 필드는 새 항목에 대한 이벤트 항목 인덱스 번호를 표시합니다.

3단계. 기록 샘플을 가져올 소스 인터페이스를 Unit/Slot 드롭다운 목록에서 선택한 다음 Port 드롭다운 목록에서 포트를 선택합니다.LAG를 구성한 경우 LAG 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택합니다.

참고:LAG(Link Aggregation Group)를 구성하려면 SX500 Series Stackable Switch의 LAG(Link Aggregation Group) 관리 및 설정을 참조하십시오.

4단계. 보관할 최대 샘플 수 필드에 저장할 샘플 수를 입력합니다.기본적으로 50개의 샘플이 사용됩니다.

5단계. 샘플링 간격 필드에 샘플링 간격을 초 단위로 입력합니다.샘플 수집 사이에 경과되는 시간입니다.기본적으로 1800초(30분)입니다.

6단계. Owner(소유자) 필드에 RMON 정보를 요청하는 RMON 스테이션 디바이스 사용자를 입력합니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 저장합니다.항목이 기록 제어 테이블에 추가되고 실행 중인 구성 파일이 업데이트됩니다.

8단계. History Table(기록 테이블)을 클릭하여 통계를 확인합니다.[기록 제어 테이블] 페이지가 열립니다.

위의 필드에 대해서는 다음과 같이 설명합니다.

· 소유자 — 기록 테이블 항목 소유자를 표시합니다.

· 샘플 번호— 매틱스가 고려된 샘플 번호를 표시합니다.

· Drop Events — 삭제된 패킷 수를 표시합니다.이는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있으며, 그 이유 중 하나는 샘플링 간격 동안 네트워크 리소스가 실패했기 때문입니다.

· Bytes Received — 선택한 인터페이스에서 받은 바이트 수를 표시합니다.여기에는 오류 패킷 및 FCS 패킷이 포함됩니다.FCS(Frame Check Sequence)는 프레임에서 손상된 데이터를 탐지하는 48진수 CRC입니다.

· 수신된 패킷 — 선택한 인터페이스에서 수신된 패킷 수를 표시합니다.여기에는 오류 패킷, 멀티캐스트 패킷 및 브로드캐스트 패킷이 포함됩니다.

· Broadcast Packets — 선택한 인터페이스에서 수신된 브로드캐스트 패킷의 수를 표시합니다.이 숫자에는 멀티캐스트 패킷이 포함되지 않습니다.

· Multicast Received — 선택한 인터페이스에서 수신된 멀티캐스트 패킷 수를 표시합니다.이 번호에는 브로드캐스트 패킷이 포함되지 않습니다.

· CRC Align Errors — 발생한 CRC(Cyclic Redundancy Check) Align 오류의 수를 표시합니다.짝수 개의 8진수로 끝나지 않거나 CRC가 잘못된 프레임은 CRC Align 오류로 간주됩니다.

· Undersize Packets — 수신된 크기가 낮은 패킷 수를 표시합니다.크기가 648진수 미만인 패킷입니다.

· Oversize Packets — 수신된 오버사이즈 패킷 수를 표시합니다.Oversize 패킷은 크기가 20008진수 이상인 패킷입니다.

· 프래그먼트 — 수신된 프래그먼트 수를 표시합니다.프래그먼트는 64초 미만의 패킷(프레이밍 비트 제외)이며 FCS 8진수 포함

· Jabber — 크기가 2000octets보다 긴 수신된 패킷 수를 표시하고 프레임 비트를 제외하며, FCS 오류 또는 정렬 오류가 발생한 FCS 오켓을 포함합니다.

· 충돌 — 탐지된 충돌 수를 표시합니다.

· Utilization — 인터페이스에서 사용하는 현재 트래픽의 백분율을 인터페이스에서 처리할 수 있는 최대 트래픽과 비교하여 표시합니다.

9단계. 기록 제어 테이블을 눌러 기록 제어 페이지로 돌아갑니다.