목표

UDP Relay는 UDP 트래픽을 전달하는 방법입니다.방화벽에서 특정 IP 주소를 포트에서 수신 대기하며 모든 UDP 패킷을 중지하는 방식으로 작동합니다.그런 다음 새 UDP 패킷을 생성하고 방화벽의 IP 주소를 발신자 IP 주소로 만듭니다.트래픽은 특정 서버로 전달되고 그 다음에는 다른 모든 정보를 유지합니다.이 문서에서는 Sx500 Series 스위치에서 UDP 릴레이를 구성하는 단계에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

UDP 릴레이 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하여 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > UDP Relay(UDP 릴레이)를 선택합니다.UDP Relay 페이지가 열립니다.

2단계. 추가를 클릭합니다.새 창이 나타납니다.

3단계. Source IP interface 드롭다운 목록에서 인터페이스의 소스 IP 주소를 선택합니다.이 주소는 스위치가 UDP의 목적지 포트를 기반으로 UDP 브로드캐스트 패킷을 릴레이하는 주소입니다.여기에 제공된 인터페이스는 스위치에 구성된 IPv4 인터페이스여야 합니다.

4단계. UDP Destination Port 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이는 패킷이 릴레이될 대상 포트를 나타냅니다.

· 목록에서 선택 — 목록에서 선택을 클릭하고 드롭다운 목록에서 포트를 선택합니다.

· Port — Port(포트)를 클릭하여 포트 번호를 수동으로 입력합니다.

5단계. 패킷이 전달되는 디바이스의 IP 주소를 Destination IP Address 필드에 입력합니다.이 필드가 0.0.0.0이면 수신된 UDP 패킷이 삭제됩니다.이 필드가 255.255.255.255이면 수신된 UDP 패킷이 모든 IPv4 인터페이스에서 플러딩됩니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 실행 중인 컨피그레이션 파일을 업데이트합니다.

7단계. (선택 사항) 특정 인터페이스를 삭제해야 하는 경우 원하는 인터페이스를 선택하고 Delete를 클릭합니다.