목표

이 문서에서는 Sx500 Series Stackable Switch에서 콘솔 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.콘솔 포트는 다른 장비의 직렬 포트에 연결하여 장치 간에 연결을 설정할 수 있는 직렬 포트를 제공하는 서비스입니다.콘솔 포트는 Putty 또는 HyperTerminal 등의 애플리케이션을 통해 디바이스를 구성하는 데 사용됩니다.콘솔 포트가 구성되면 설정이 변경될 때까지 스위치의 웹 구성 유틸리티를 사용할 수 없습니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.3.0.62

콘솔 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 콘솔 설정을 선택합니다.Console Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Console Port Baud Rate 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 콘솔 포트의 전송 속도를 구성합니다.콘솔 포트는 Sx500 Series Stackable Switch의 설정을 구성하는 데 사용됩니다.Baud rate는 매초 동안 전송된 비트 수입니다.

· Auto Detection — 포트에서 속도를 동적으로 수신합니다.

· Static — 드롭다운 목록에서 연결 속도(초당 비트 수)를 수동으로 선택합니다.기본적으로 115200비트/초로 설정됩니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 디바이스 컨피그레이션을 완료합니다.