목표

관리되는 네트워크를 통한 트래픽 흐름을 제어하도록 포트 설정을 수정할 수 있습니다.대부분의 포트의 기본 설정은 네트워크에 충분합니다.디바이스를 최대한 활용하려면 여러 옵션을 수동으로 선택하여 포트를 구성할 수 있습니다.이 페이지에서는 포트 상태도 설명합니다.포트 설정을 사용하여 모든 포트의 전역 및 포트별 설정을 정의할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 Sx500 Series Stackable Switch에서 포트 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SX500 Series Stackable Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

포트 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 및 통계 > 시스템 요약을 선택합니다.System Summary 페이지가 열립니다.

2단계. GUI에서 스위치 포트를 클릭하거나 Port Management(포트 관리) > Port Settings(포트 설정)를 선택하면 Port Settings(포트 설정) 창이 나타납니다.

3단계. Port 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.Port Type 필드는 사용되는 물리적 연결의 유형을 정의합니다.

4단계. 포트 설명 필드에 포트에 대한 설명을 입력합니다.

5단계. 포트의 Administrative Status(관리 상태)에 대한 라디오 버튼을 선택합니다.포트의 관리 상태가 Operational Status 필드에 표시됩니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· Up — 현재 PC 또는 다른 디바이스에서 액세스합니다.

· 다운 — 현재 PC나 다른 디바이스에서 액세스하지 않습니다.

6단계. Enable(활성화) 확인란을 선택하여 Time Range with the port in Up state(포트의 시간 범위 활성화)시간 범위가 활성화되지 않으면 포트가 종료됩니다.시간 범위가 구성된 경우 포트가 관리적으로 작동 중인 경우에만 유효합니다.시간 범위가 아직 정의되지 않은 경우 편집을 눌러 시간 범위 페이지로 이동하고 시간 범위 페이지가 열립니다.

시간 절약:시간 범위가 이미 구성된 경우 13단계로 건너뜁니다.

7단계.Add를 클릭하여 원하는 포트에 대한 시간 범위 일정을 생성합니다.Add Time Range 창이 나타납니다.

8단계. 시간 범위 이름 필드에 시간 범위의 이름을 입력합니다.

9단계. Absolute Starting Time(절대 시작 시간) 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 즉시 — 시간 범위가 즉시 시작됩니다.

· 날짜 — 이 옵션은 특정 날짜 및 시간에 사용됩니다.날짜 및 시간 드롭다운 목록에서 날짜와 시간을 선택합니다.

10단계. 절대 종료 시간 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 무제한 — 시간 범위가 끝나지 않습니다.

· 날짜 — 이 옵션은 특정 날짜 및 시간에 사용됩니다.날짜 및 시간 드롭다운 목록에서 날짜와 시간을 선택합니다.

11단계. 적용을 클릭하여 시간 범위를 저장하고 입력한 시간 범위가 시간 범위 페이지에 표시됩니다.

12단계. GUI에서 스위치 포트를 클릭하거나 Port Management(포트 관리) > Port Settings(포트 설정)를 선택하면 Port Settings(포트 설정) 창이 나타납니다.

13단계. (선택 사항) 일시 중단된 포트를 다시 활성화하려면 Resume Suspended Port 확인란을 선택합니다.잠긴 포트 보안 옵션, dot1x single host violation, 루프백 탐지 또는 STP 루프백 가드를 통해 포트를 일시 중단할 수 있는 방법은 다양합니다.재활성화 작업은 포트가 일시 중단된 이유에 관계없이 포트를 가동합니다.

14단계. 자동 협상 필드에서 사용 체크박스를 선택하여 자동 협상을 활성화합니다.이를 통해 포트에서 전송 속도, 듀플렉스 모드 및 흐름 제어 기능을 포트 링크 파트너에게 알릴 수 있습니다.운영 자동 협상 필드는 포트의 현재 자동 협상 상태를 표시합니다.

시간 절약:자동 협상 체크박스가 선택된 경우 16단계로 건너뜁니다.

15단계. 원하는 관리 포트 속도 버튼을 선택합니다.Operational Port Speed(운영 포트 속도) 필드에는 협상의 결과인 현재 포트 속도가 표시됩니다.

· 10 - 10Mbps 네트워크 연결이 가정 용도로 적합합니다.

· 100 - 100Mbps 네트워크 연결이 사무실 사용에 적합합니다.

16단계. 원하는 관리 듀플렉스 모드를 선택합니다.이 옵션을 사용하면 호스트가 서로 통신하거나(반이중) 둘 다 동시에(전이중) 전송할 수 있습니다. 이 필드는 자동 협상이 비활성화되고 포트 속도가 10M 또는 100M으로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.포트 속도가 1G인 경우 모드는 항상 전이중 모드입니다.Operational Duplex Mode(운영 이중 모드) 필드에는 포트의 현재 듀플렉스 모드가 표시됩니다.

· Full — 인터페이스가 스위치와 클라이언트 간의 전송을 동시에 양방향으로 지원합니다.

· 1/2 — 인터페이스는 한 번에 한 방향으로만 스위치와 클라이언트 간의 전송을 지원합니다.

17단계. 자동 광고 필드에 있는 모든 옵션의 확인란을 선택합니다.

· 최대 기능 — 모든 포트 속도 및 이중 모드 설정을 수용할 수 있습니다.

· 10 Half — 10Mbps 속도 및 반이중 모드

· 10 Full — 10Mbps 속도 및 전이중 모드

· 100 절반 — 100Mbps 속도 및 반이중 모드

· 100 Full — 100Mbps 속도 및 전이중 모드

· 1000 Full — 1000Mbps 속도 및 전이중 모드

18단계. 스위치가 혼잡할 때 패킷 수신 속도를 낮추려면 Back Pressure 필드의 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.원격 포트를 비활성화하고 신호를 차단하기 위해 패킷을 전송하지 못하도록 합니다.이 옵션은 반이중 모드에서만 사용할 수 있습니다.

19단계. 흐름 제어 필드에서 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 우선 순위를 기준으로 프레임을 전송하는 데 도움이 됩니다.이 옵션은 전이중 모드에서만 사용할 수 있습니다.

· Enable — 802.3x Flow Control을 활성화합니다.

· 비활성화 — 802.3x 흐름 제어를 비활성화합니다.

· Auto Negotiation — 포트에서 Flow Control의 자동 협상을 활성화합니다.

20단계. MDI/MDIX 필드에 대한 라디오 버튼을 클릭합니다.케이블을 통해 직선을 연결할지 크로스오버 케이블인지를 연결하는 데 어떤 종류의 케이블이 사용되는지 탐지합니다.

· MDIX — MDIX(Media Dependent Interface with Crossover)는 포트의 전송 및 수신 쌍을 교체합니다.

· MDI — MDI(Media Dependent Interface)는 이 스위치를 straight through 케이블이 있는 스테이션에 연결합니다.

· Auto — 다른 디바이스와의 연결에 대한 정확한 핀아웃을 자동으로 탐지하도록 이 스위치를 구성하려면 선택합니다.

21단계. Protected Port(보호된 포트) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.보호된 포트의 패킷이 보호되지 않는 이그레스 포트로 전달되고 있습니다.

참고:포트가 LAG의 멤버인 경우 LAG 번호가 LAG의 멤버 필드에 표시되고, 그렇지 않은 경우 이 필드가 비어 있습니다.LAG는 대역폭을 늘리고, 포트 유연성을 높이며, 디바이스 간 링크 이중화를 제공하는 데 사용됩니다.

22단계. 적용을 클릭하여 포트 설정을 저장합니다.