요약

Nessus 스캔에서 지원되는 암호 그룹에서 취약성이 발견되었습니다.

식별된 날짜

2016년 5월 18일

해결된 날짜

2017년 2월 17일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG500 시리즈

1.4.5.02

문제 설명

Nessus 스캔은 약한 해시 알고리즘, SSL 취약성을 보여줍니다.원격 서비스에서는 암호화 취약점 해싱 알고리즘(예: MD2, MD4, MD5 또는 SHA1)을 사용하여 서명된 SSL 인증서 체인을 사용합니다. 이러한 시그니처 알고리즘은 충돌 공격에 취약하다고 알려져 있습니다.공격자는 이를 이용하여 동일한 디지털 서명으로 다른 인증서를 생성할 수 있으므로 공격자가 영향을 받는 서비스로 가장할 수 있습니다.

해결

최신 펌웨어 버전 1.4.7.06으로 업그레이드할 때 문제를 해결해야 합니다.