목표

WAN 네트워크는 인터넷에 연결하는 데 사용됩니다.SPA 300 및 500 시리즈는 DHCP IP 주소 또는 고정 IP 주소를 갖도록 구성할 수 있습니다.이러한 설정은 IP 전화 사용 계획에 따라 변경해야 합니다.웹 인터페이스를 통해 전화기에 자주 액세스해야 하는 경우 고정 IP 옵션을 사용하는 것이 가장 좋으며 웹 기능을 사용하려는 경우 DHCP 옵션을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA 500 시리즈

· SPA 300 시리즈

WAN 활성화

1단계. 설정 아이콘을 누릅니다.

2단계. Settings(설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

3단계. Network Configuration(네트워크 컨피그레이션)으로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

4단계. WAN Connection Type — 참고:**#을 눌러 전화기에서 특정 편집 옵션을 잠금 해제하거나 잠급니다.

5단계. Edit(편집)를 눌러 WAN 연결 유형을 변경합니다.

6단계. Option을 눌러 DHCP와 Static IP 사이를 전환합니다.

· DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol의 약어로, 전화기의 IP 주소가 항상 동일할 필요는 없음을 의미합니다.

· 고정 IP — 고정 IP 주소는 IP 전화에 매번 동일한 IP 주소가 있음을 의미합니다.

7단계. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.