목표

SIP(Session Initiation Protocol)는 IP 기반 네트워크에서 세션을 생성, 관리 및 종료하는 데 사용되는 신호 처리 프로토콜입니다.SIP는 통화 관리를 위한 메커니즘입니다.또한 사용자 위치를 설정할 수 있으며 기능 협상을 제공하여 세션의 모든 참가자가 해당 참가자 간에 지원되는 기능에 동의하며 진행 중인 세션 기능을 변경할 수 있도록 합니다.

이 문서에서는 SPA300 및 SPA500 Series IP Phone의 SIP 타이머 값 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA300 Series IP Phone

· SPA500 Series IP Phone

SIP 타이머 값 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티를 사용하여 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > SIP를 선택합니다.SIP 페이지가 열립니다.

참고: SPA300 또는 SPA500 Series IP Phone에서 Device Administration(디바이스 관리) > Call Control Settings(통화 제어 설정) > Signaling Protocol SIP를 사용합니다.

2단계. SIP T1 필드에 RFC-3261 T1 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 0.5초입니다.

3단계. SIP T2 필드에 RFC-3261 T2 값을 입력합니다.비 INVITE 요청 및 INVITE 응답에 대한 최대 재전송 간격입니다. 범위는 0~64초입니다.기본값은 4초입니다.

4단계. SIP T4 필드에 RFC-3261 T4 값을 입력합니다.메시지가 네트워크에 남아 있는 최대 기간입니다. 범위는 0~64초입니다.기본값은 5초입니다.

5단계. SIP Timer B 필드에 RFC-3261 INVITE 트랜잭션 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

6단계. SIP Timer F 필드에 RFC-3261 비 INVITE 트랜잭션 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

7단계. SIP Timer H 필드에 ACK 수신에 대한 RFC-3261 INVITE 최종 응답 시간 제한 값을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

8단계. SIP Timer D 필드에 재전송을 위한 RFC-3261 대기 시간을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

9단계. SIP Timer J 필드에 비INVITE 요청 재전송에 대한 RFC-3261 대기 시간을 입력합니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16초입니다.

10단계. ReINVITE Expires 필드에 ReINVITE 요청 Expires 헤더 값을 입력합니다.범위는 0 - 19999999999999999999999999999999999입니다. 0을 입력하면 Expires 헤더가 요청에 포함되지 않습니다.기본값은 30초입니다.

11단계. 프록시에서 허용되는 최소 등록 만료 시간을 Reg Min Expires 필드에 입력합니다. 프록시가 이 설정보다 작은 값을 반환하면 두 값 중 가장 작은 값이 사용됩니다.기본값은 1초입니다.

12단계. 프록시에서 허용되는 최대 등록 만료 시간을 Reg Max Expires 필드에 입력합니다. 값이 이 설정보다 큰 경우 두 값 중 가장 큰 값이 사용됩니다. 기본값은 7200초입니다.

13단계. Reg Retry Invl 필드에 재시도 간격을 입력합니다.이전 등록 중에 실패한 후 Cisco IP Phone이 등록을 재시도하기 전에 기다리는 간격입니다. 범위는 1~268435455이고 기본값은 30초입니다.

14단계. Reg Retry Long Intvl 필드에 재시도 기간 간격을 입력합니다. RSC(Retry Reg Response Status Code) 값과 일치하지 않는 SIP 응답 코드로 등록이 실패하면 IP 전화기는 재시도하기 전에 이 시간 동안 대기합니다. 이 값은 Reg Retry Intvl 값보다 훨씬 커야 합니다. 범위는 0 - 268435545515입니다. 200초

15단계. [재시도 임의 지연 재시도] 필드에 재시도 임의 지연을 입력합니다. 실패 후 REGISTER를 재시도할 때 [재시도 간격 등록] 값에 임의 지연이 추가되었습니다. 범위는 0 - 268435455입니다. 기본값은 0이며 이 기능을 비활성화합니다.

16단계. Reg Retry Long Random Delay 필드에 다시 시도 긴 난수 지연을 입력합니다. 실패 후 등록을 재시도할 때 난수가 Register Retry Long Invl 값에 추가되었습니다. 기본값은 0이며 이 기능을 비활성화합니다.

17단계. Reg Retry Intvl Cap 필드에 지수 지연의 최대값을 입력합니다.다시 시도 등록 인터페이스에서 시작하여 재시도마다 두 번 수행됩니다. 범위는 0~268435455입니다. 기본값은 0이며, 이 기능을 비활성화합니다.

18단계. 프록시 서버에서 반환된 만료 값을 만료되는 [하위 최소 만료] 필드에 레지스터의 하한을 입력합니다. 범위는 0~268435455입니다. 기본값은 10초입니다.

19단계. 프록시 서버에서 반환된 만료 값을 만료하는 [하위 최대 만료] 필드에 레지스터의 상한을 입력합니다. 범위는 0~268435455입니다. 기본값은 7200초입니다.

20단계. '하위 재시도 간격' 필드에 마지막 구독 요청의 재시도 간격을 입력합니다.범위는 0~268435455이며 기본값은 10초입니다.

21단계. 모든 변경 사항 제출을 클릭하여 설정을 저장합니다.