목표

NAT(Network Address Translation) 기능은 내부 사설 IP 주소와 외부 공용 IP 주소 간의 변환을 지원합니다.또한 NAT는 보안을 추가하는 호스트의 원래 IP 주소를 숨깁니다.또한 NAT는 조직의 공용 IP 주소를 보존하는 데 도움이 됩니다.이 문서의 목적은 SPA8000 전화 어댑터에서 NAT를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000 Analog Telephone Adapter

소프트웨어 버전

- 6.1.12

NAT 설정 구성

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > L1-L8을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

2단계. Line Enable(라인 활성화) 드롭다운 목록에서 예를 선택하여 NAT 설정 컨피그레이션에 대한 라인을 활성화합니다.

3단계. SIP 메시지에서 외부 매핑된 IP 주소 및 SIP/RTP 포트를 사용하려면 NAT Mapping Enable 드롭다운 목록에서 yes를 선택합니다.기본값은 No입니다.

4단계. 구성된 NAT 설정 keep alive 메시지를 저장하려면 NAT Keep Alive Enable 드롭다운 목록에서 yes를 선택합니다.연결 유지 메시지는 두 통신 디바이스 간의 링크가 끊기지 않도록 디바이스에서 전달되는 메시지입니다.기본값은 no입니다.

5단계. NAT Keep Alive Msg 필드에 현재 NAT 매핑을 유지하기 위해 주기적으로 전송해야 하는 연결 유지 메시지를 입력합니다.이 필드의 값이 $NOTIFY이면 알림 메시지가 전송됩니다.값이 $REGISTER이면 연락처 없는 등록 메시지가 전송됩니다.기본값은 $NOTIFY입니다.

6단계. NAT Keep Alive Dest 필드에 NAT keep alive 메시지를 수신할 대상을 입력합니다.값이 $PROXY이면 NAT 연결 유지 메시지가 현재 프록시 서버 또는 아웃바운드 프록시 서버로 전송됩니다.기본값은 $PROXY입니다.

7단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 설정을 저장합니다.