목표

SPA8000 전화 어댑터에는 8개의 단축 다이얼 번호를 사용할 수 있습니다.단축 다이얼 번호는 사용자가 특정 번호로 자주 전화할 때 유용합니다.단축 다이얼링을 사용하면 전체 전화 번호로 전화를 거는 대신 한 번호만 사용하여 자주 사용하는 번호로 전화를 걸 수 있습니다.이 문서에서는 SPA8000에서 단축 다이얼 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

단축 다이얼 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 관리자로 로그인하고 고급 > 음성 > L1-L8을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

참고: 1단계의 마지막 경로에서 구성할 라인을 선택해야 합니다. 디바이스에서 1에서 8까지의 행을 사용할 수 있습니다.

2단계. 단축 다이얼 설정 영역 아래의 단축 다이얼(2~9) 필드에 원하는 전화 번호를 입력합니다.기본 설정은 비어 있습니다.사용자는 이러한 단일 숫자 단축 다이얼 번호를 사용하여 각 단축 다이얼(2~9) 필드에 입력한 번호로 전화를 걸 수 있습니다.

참고:2단계의 전화 번호 대신 URL을 입력하면 URL이 특정 단축 다이얼에 대한 다이얼 그룹에 액세스합니다.

참고:페이지에서 단축 다이얼 1을 사용할 수 없습니다.SPA8000에 할당된 메모리 슬롯이 8개 있습니다.

3단계. 구성을 저장하려면 Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.