목표

벨소리 및 통화 대기 패턴을 사용하여 벨소리 및 통화 대기 패턴을 조정합니다.고유한 벨울림은 동일한 회선에서 다른 발신자를 식별하는 반면 통화 대기 패턴은 동일한 회선에서 대기 중인 다른 발신자를 식별하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 SPA112 또는 SPA122의 지역 바이패스 파라미터에서 고유한 벨소리 및 통화 대기 패턴을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

•1.3.2(014)

고유한 벨소리 및 통화 대기 패턴 컨피그레이션

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 Voice(음성) > Regional(지역별)을 선택합니다.지역 페이지가 열립니다.

고유 링 패턴

Ring Cadence 필드 값(cadence 스크립트라고 함)은 다음과 같이 정의됩니다.총 벨소리 시간(신호음이 방출되는 시간(초)/신호음이 무성(초))입니다. 예를 들어, 값 60(2/4)은 2초 동안 신호음을 내보내고 4초 동안 무성 상태를 유지하여 60초가 지날 때까지 반복합니다.신호음 켜기/끄기 쌍은 하나의 신호음 스크립트에 입력할 수 있습니다.

2단계. Ring Cadence 필드에 값을 입력합니다.이는 디바이스에 연결된 전화기의 해당 벨소리 고유 신호음을 위한 cadence 스크립트입니다.

3단계. 제출 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

고유한 통화 대기 신호음 패턴

CWT(통화 대기 신호음)는 동일한 회선에서 대기 중인 다른 발신자를 식별하는 데 사용됩니다.

2단계. CWT Cadence 필드에 값을 입력합니다.이러한 스크립트는 해당 고유 CWT를 위한 cadence 스크립트입니다.

3단계. 제출 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

고유한 벨소리 및 통화 대기 신호음 패턴 이름

2단계. 벨소리 이름 필드에 값을 입력합니다.INVITE의 Alert-Info Header에서 인바운드 통화에 대해 고유한 링/CWT 1 - 8을 선택합니다.

3단계. 벨소리 파형 드롭다운 목록에서 통화에 대해 원하는 파형을 선택합니다.이는 벨소리 신호를 위한 파형입니다.

· Sinusoid — 링 신호가 Sinusoidal입니다.

· 사다리꼴 — 링 신호는 사다리꼴입니다.

4단계. Ring Frequency 필드에 원하는 값을 입력합니다.이는 10~100Hz 범위의 벨소리 신호 주파수입니다.

5단계. 벨소리 전압 필드에 원하는 값을 입력합니다.이것은 벨소리 전압 입니다.60볼트에서 90볼트의 범위입니다.

6단계. CWT 빈도 필드에 원하는 값을 입력합니다.통화 대기 신호음의 주파수 스크립트입니다.

7단계. (선택 사항) 한 회선이 응답할 때까지 모든 회선이 울리게 하려면 Synchronized Ring(동기화된 링) 드롭다운 목록에서 yes(예)를 선택합니다.기본 설정은 No입니다.

8단계. 변경 사항을 저장하려면 Submit 버튼을 클릭합니다.